Contents

Introduction

问题：无法核准新的Facebook结转

根本原因

解决方法

Introduction

本文描述管理员的问题，无法核准在SocialMiner管理网页创建的Facebook结转。

错误：“不能装载URL ：此URL域在app的域没有包括。要能装载此URL，请添加您的app所有域和子域到在您的app设置的App域字段”

问题：无法核准新的Facebook结转

当新的Facebook结转被创建时，您需要核准它与原始风扇页。

程序：

1. 创建新的FB结转，设法核准它。pop打开与在镜像显示的错误。

2. 无法保存此和核准结转。

当此新的结转被核准时，您收到在此镜像显示的错误：

根本原因

Facebook最近引入在重定向URI validator上的一个变化作为它启用了严格检查重定向URI，默认情况下即严格=真打开并且被强制执行(不可以是失效的)。

https://developers.facebook.com/blog/post/2017/12/18/strict-uri-matching/

解决方法

目前，因为SocialMiner Facebook Cisco，不再支持结转集成没有可用的解决方法。

功能在2018年8月1日前贬抑。

请在此附近请参见在Cisco.com的正式问题信息通告(Field Notice)欲知更多信息。

使用Cisco Bug ID，这被跟踪- CSCvi57839 - SocialMiner ：无法执行新的Facebook风扇页授权与错误：不能装载URL