目录

简介

问题

解决方案

改善NVIDIA显卡和FPS

简介

本文档介绍如何确保Windows 7或10平台上的Webex中的视频图形显示正确。

问题

在Webex中，当您启动Web摄像头时，所有参与者的视频显示不正确，显示为被切断。

这些图像显示了问题。

解决方案

确认Windows 7或10系统使用NVIDIA显卡：

1. 导航至“开始”>“运行”。

2. 在“打开”(Open)字段类型中，选择“DxDiag”(DxDiag)，然后选择“确定”(Ok)。

3. DirectX诊断工具打开。

4. 为每个显示显示器选择每个显示选项卡。

5. 在每个显示选项卡中，在Device字段中搜索，确保列出NVIDIA显卡。

6. 如果是，根本原因是图形处理单元(GPU)。

7. 接下来，提高NVIDIA显卡性能并提高每秒帧数(FPS)。

改善NVIDIA显卡和FPS

1. RMB单击桌面，然后从菜单中选择NVIDIA控制面板。

2.在NVIDIA控制面板的侧菜单中，选择“Adjust image setup with preview”。

3.在该面板中，选择“使用我的首选项强调：质量”。

4.选择“应用”按钮。

5.滑块移至“质量”。

6.从侧菜单定位至“管理3D”窗口。

7.在此选项卡中，使用首选图形处理器下拉菜单，然后选择高性能NVIDIA处理器。

8.在字段中，按表所示设置功能首选项，然后选择“应用：

功能

设置

环境遮挡

关闭

各向异性滤波

关闭

抗混叠 — 伽玛校正

开启

CUDA-GPU

all

最大预渲染帧数

4

多显示/混合GPU加速

单显示器性能模式

电源管理模式

首选最高性能

纹理过滤 — 各向异性样本选项

关闭

纹理滤波 — 负LOD偏差

允许

纹理过滤 — 质量

高性能

纹理滤波 — 三线性优化

开启

线程优化

自动

9.在左侧面板上，选择“设置PhysX配置”。

10.在“选择PhysX处理器”下拉菜单下，选择GeForce GT 540M。然后选择应用。