目录

简介

Ping的最大数量和MTU大小

简介

本文档介绍Cisco TelePresence多方会议网桥和视频会议网关响应的ping的最大数量和最大传输单元(MTU)大小。

Ping的最大数量和MTU大小

思科网真多方会议网桥和视频会议网关在经过ping泛洪测试后似乎显示显著的数据包丢失。为了避免过载，这些设备的响应是有限的。这些限制在内核中应用，因此它们显示为跨产品。

下表详细列出了每个设备响应的最大ping数和ping的MTU大小：

设备

最大Ping响应数

Ping响应的最大大小

思科4200系列多点控制单元(MCU)

每秒100次ping

76字节负载

思科8420系列MCU

思科4500系列MCU

思科3200系列ISDN网关(GW)

思科3241系列ISDN GW

Cisco 8320系列ISDN GW

思科8321系列ISDN网关

Cisco 3500系列IP GW

Cisco 8350系列IP GW

思科8330系列串行GW

Cisco 3200系列IP视频会议记录(VCR)

Cisco 8220系列IP VCR

Cisco 8050系列管理引擎

思科5300系列MCU

每秒199个ping

无限制,

取决于MTU

思科8510系列MCU

思科8710系列网真服务器(TPS)

Cisco 7010系列TPS

Cisco 3600系列高级媒体网关