目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何在思科网真管理套件(TMS)上创建和配置本地服务器站点管理员帐户，该帐户在安装TMS调配扩展(TMSPE)之前是必需的。  该帐户用于TMSPE安装程序以访问TMS。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- TMS

- Windows 服务器

- TMSPE

使用的组件

本文档中的信息基于 Windows 2012，但适用于其他Windows Server版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

该帐户在安装TMS的服务器中创建为本地管理员帐户，然后作为站点管理员添加到TMS用户。

注意：使用管理员帐户登录安装TMS的服务器。

配置

步骤1.连接到服务器。您可以使用具有管理员权限的任何域或本地帐户。

步骤2.导航至“运行”并键入MMC.exe

步骤3.在“控制台”窗口中，单击“文件”>“添加/删除管理单元”，如图所示。

步骤4.选择“计算机管理模块”，然后单击“添加”，如图所示。

步骤5.选择“本地计算机”，然后单击“完成”，如图所示。

步骤6.单击OK。

步骤7.展开“计算机管理”>“系统工具”树，如图所示。

步骤8.展开Local users and Groups并选择Users（用户）。

步骤9.右键单击“用户”区域并选择“新用户”。

步骤10.填写“新用户”窗口中的字段，然后单击创建。选择“用户无法更改密码”和“密码永不过期”。

步骤11.返回到Local Users and Groups，右键单击创建的新帐户并选择Properties。

>

步骤12.确保Users成员身份与创建的帐户关联。

验证

创建本地帐户后，您可以继续在TMS中创建新帐户，以用作站点管理员。

步骤1.导航至TMS Web UI页面并使用站点管理员帐户登录。

步骤2.导航至Administrative Tools > User Administration > Users。

步骤3.单击“新建”。

步骤4.键入在“配置”部分创建的帐户名，然后选择“站点管理员”成员资格。Click Save.

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。