目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

从Windows Server访问Web界面

远程访问Web界面

安装版本密钥

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何安装网真管理套件(TMS)版本密钥。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

已查看TMS安装指南必备条件TMS指南

已部署Windows 2K12服务器或类似版本

已在Windows 2K12服务器上安装Web浏览器，如Firefox、Chrome或Internet Explorer（可选）

已在Windows 2K12 Server上成功安装SQL

已下载并安装网真管理套件TMS软件

已使用管理员权限获得对Web界面的访问

已使用思科网真管理套件版本密钥申请并收到许可证电子邮件

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

Windows 2K12服务器

Windows SQL Server

网真管理套件(TMS)版本15.3.X

远程桌面应用

Windows 2K12服务器上的Web浏览器，如Firefox、Chrome或Internet Explorer（可选）

使用版本密钥许可电子邮件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

本Web界面示例视频补充了本文档：

注意：此实验环境设备无法显示示例许可证电子邮件。

注意：TMS版本密钥应为以下格式：XXXXXXXX-XX-XXXXXXX，其中X值表示版本密钥中的唯一字符。

从Windows Server访问Web界面

步骤 1：访问通过远程桌面托管TMS的Windows Server。打开Web浏览器并导航至https://localhost/tms:

步骤2:出现提示时，使用具有管理员权限的帐户登录：

步骤 3：首次登录Web界面时，单击“高级”，然后单击“添加例外”：

步骤 4：单击“Confirm Security Exception:

注意：如果未收到此提示，请禁用弹出窗口阻止程序。

注意：此时，您应有权访问TMS Web界面。

远程访问Web界面

步骤 1：在本地计算机上打开Web浏览器并输入TMS https://X.X.X.X/tms的URL。

注意：将X.X.X.X替换为Windows Server IP地址。

步骤 2：  系统提示时，使用管理员帐户登录：

步骤 3：首次登录Web界面时，单击“高级”，然后单击“添加例外”：

步骤 4：单击“Confirm Security Exception:如本文档的从Windows Server访问Web界面部分所述。

注意：如果未收到此提示，请禁用弹出窗口阻止程序。

注意：此时，您应有权访问TMS Web界面。

安装版本密钥

步骤 1：导航至管理工具>配置>常规设置:

步骤 2：验证之前未应用过版本密钥。在“General Settings（常规设置）”网页右下角确认TMS序列号标记为“TRIAL（试用）:

步骤 3：从许可证电子邮件中复制您的TMS版本密钥，并在“TMS版本密钥”字段中输入。单击Web界面左下角的Save。

注意：TMS版本密钥应为以下格式：XXXXXXXX-XX-XXXXXXX，其中X值表示版本密钥中的唯一字符。

验证

验证已正确添加版本密钥。查看Web界面右下角，注意S/N:TRIAL(VMname)s现在显示S/N:[序列号](VMname):

故障排除

如果遇到错误，请联系思科TAC。