目录

简介

能否在MS Windows 2003或2008 Server 64位操作系统上安装TMS软件？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件(TMS)。

问：我能否在MS Windows 2003或2008 Server 64位操作系统上安装TMS软件？

答：否，如果操作系统是Windows 2003。

是，如果操作系统是Windows 2008 R1或R2标准32位和64位版本。自版本13起，思科TMS在64位Windows 2008操作系统中运行。