目录

简介

TMS是H.350服务器吗？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：TMS是H.350服务器吗？

答：不，TMS本身不是H.350服务器，不能支持查询目录信息的LDAP客户端。TMS可以充当H.350 LDAP客户端，从现有H.350服务器填充TMS电话簿。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems