目录

简介

我想为TMS设置冗余，TANDBERG建议哪种负载均衡器？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：我想为TMS设置冗余，TANDBERG推荐哪种负载均衡器？

答：TANDBERG不建议或记录特定负载平衡产品的配置，而是记录负载平衡器为与TMS兼容而必须提供的功能和功能。选择和配置特定的负载平衡产品是由客户自行选择的，因为每个客户的需求会有所不同。

TANDBERG管理套件旨在与冗余配置兼容并以冗余配置进行部署，并且提供多种级别的恢复能力以满足客户的需求和成本目标。有关TMS冗余的详细信息，请参阅TMS冗余配置和概述文档。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems