目录

简介

我在TMS中禁用了自动系统发现功能，但我仍然收到有关非法系统的通知电子邮件。为什么？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：我在TMS中禁用了自动系统发现功能，但我仍然收到有关非法系统的通知电子邮件。为什么？

答：自动系统发现是TMS功能，其中TMS使用SNMP广播地址主动扫描网络以查找新系统。但是，TMS还通过被动侦听尝试与TMS自身联系的系统来发现终端。禁用自动系统发现不会禁用系统的被动发现，例如，尝试将SNMP陷阱发送到TMS的设备。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems