目录

简介

在TMS中，“电话簿更新频率”和“外部源的更新频率”有何区别？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：在TMS中，“电话簿更新频率”和“外部源的更新频率”有何区别？

A.在连接的外部源上更新频率确定数据源与存储在TMS上的电话簿同步的频率。

在“管理工具”>“配置”>“常规”下，“电话簿更新频率”设置确定将存储在TMS上的电话簿推送到使用全局目录的系统的频率。对于不使用全局目录的系统，此设置无效。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems