目录

简介

TMS何时应用持续设置或持续模板？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：TMS何时应用持续设置或持续模板？

答：每当TMS检测到终端已重新启动时，为单个系统定义的持久性设置就会应用到系统。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems