目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍通过API（应用编程接口）在Cisco Meeting Server上配置LDAP（轻量级目录访问协议）。

先决条件

PostMan应用

思科会议服务器(CMS)

Microsoft Active Directory

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

思科会议服务器

Microsoft Active Directory

背景信息

通过API同步LDAP的高级配置流。

步骤1.通过API配置/ldapServers参数，如下所述

1. LDAP服务器的地址/端口信息

2. 用于访问服务器的用户名和密码

3. 保护非安全LDAP。

第2步：通过API配置/ldapMappings参数，如下所述

1. LDAP用户属性对象到CMS对应的用户对象

2. 示例cms用户jid将在cms等上映射到$sAMAccountName$@domain.com。

第3步：通过API配置/ldapSources参数，如下所述，将ldapServers和ldapMappings对象绑定。

配置

步骤1.配置/ldapServers

1. 为/ldapServers发送POST，这将创建ldapServer ID。使用唯一/ldapServers ID进行进一步配置。

2. 对POST的响应将以类似格式<ldapServer id="7ca32cc4-389f-46f5-a1b0-0a468af291a4">返回

3. 根据《CMS API参考指南》捕获以下信息以更新LDAP服务器ID

4. 带参数的示例POST方法

5. 执行GET以验证已配置的参数

第2步，配置/ldapMappings

1. 为/ldapMappings发送POST以创建/ldapMappings ID。使用/ldapMappings ID并配置以下参数。

2. 根据《CMS API参考指南》捕获以下信息以更新LDAP映射ID

3. 在下面配置ldapMappings的参数

4. 执行GET以验证已配置的参数。

步骤3.配置/ldapsources

1. 为/ldapsources发送POST以创建/ldapsources ID。使用/ldapsources ID并在以下参数下配置。

2. 根据《CMS API参考指南》捕获以下信息以更新LDAP映射ID

3. 为ldapSources配置以下参数

4. 执行GET以验证已配置的参数。

配置完成。现在可以执行完全同步。

验证

步骤1.从API为/ldapSyncs发送POST并检查事件日志

步骤2.如果同步完成，请签入事件日志。

步骤3.验证用户是否已从LDAP源同步。

故障排除

验证API参数和LDAP属性是否准确。

从呼叫网桥获取数据包有助于隔离LDAP的连接问题。