目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

选项1.使用手持式遥控器设置预设

选项2.使用触摸面板设置预设

触摸8

触摸10

选项3.使用CLI命令设置预设

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何在Tandberg Codec(TC)终端上配置摄像头预设。

相机预设是相机相对于所需位置的平移、倾斜、缩放和焦距(PTZF)的预保存值。您可以移动摄像头，使其聚焦于特定点，并将其另存为预设，以便稍后在通话期间回叫。这可用于将摄像头指向参与者坐的不同座位，或用于白板进行课程等。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 使用触摸面板和遥控器

- TC软件的应用程序接口(API)/命令行接口(CLI)

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解每个命令的潜在影响。

配置

选项1.使用手持式遥控器设置预设

下面是设置遥控器预设的步骤：

步骤1.单击遥控器上的Menu按钮。

步骤2.从菜单选择Camera Control，如上图所示。

步骤3.将摄像头/摄像头移动到所需位置，然后选择带有遥控器的Camera Preset选项（该选项显示在显示屏底部），并使用图像中的名称或数字保存摄像头/摄像头的位置。

步骤4.可以按此图像中的不同预设值保存多个摄像头位置。

步骤5.您还可以通过选择此图像中显示的预存值重置/删除预设。

注意：如果连接了多个摄像头，则预设将保存连接的所有摄像头的值。如果召回相机预设，所有相机都将移动到保存的位置。

回忆这些预设非常简单，您可以在遥控器上使用Preset键并选择之前保存的所需预设，或者只使用相同的Camera Control选项，然后选择预设编号或名称。

选项2.使用触摸面板设置预设

触摸8

步骤1.单击触摸屏右上方的Camera Icon，该图标正好位于显示时间的位置旁，如下图所示。

步骤2.使用箭头将相机移动到所需位置，然后单击Add New（如图所示）。

步骤3.使用所需的值/名称保存预设。

步骤4.要调出预设，只需点击任何预先保存的预设。

步骤5.要删除/修改预设，请按下箭头键，按此图中所示的预设值/名称旁边的。

触摸10

这种触控面板与SX80配合使用，SX80通常连接一个扬声器轨道。而且，扬声器跟踪功能不会像跟踪活动扬声器那样提供保存预设的选项。在没有扬声器跟踪摄像头（MX配置文件与单个摄像头）的系统中，保存摄像头预设的步骤与之前相同。

但是，在有扬声器跟踪连接的位置，您找不到任何控制或保存摄像头位置的选项，因为启用了“摄像头跟踪”(Camera Tracking)选项，该选项可以在触摸面板的右上角看到，如本图所示。

关闭跟踪功能后，您可以选择逐个移动摄像头，如图所示。

然后，您可以保存他们的位置，如Touch 8所示。

注意：两个摄像头的位置保存在一个预设中。因此，您可以分别移动两个摄像头以指向不同的位置，然后将其另存为1个预设。但是，主视频源选择仍必须从触摸屏手动完成，如图所示。

选项3.使用CLI命令设置预设

可以使用这些命令保存/激活/删除预设。此信息也可在每个软件/产品的API指南中找到。

- xCommand Camera PositionSet

Position the camera by defining the pan, tilt, zoom and focus parameters. If the camera is placed in a daisy chain you need to know the CameraId for the camera you want to address.

Requires user role: USER

Parameters:

CameraId(r): <1..7>

Pan: <-65535..65535>

Tilt: <-65535..65535>

Zoom: <0..65535>

Focus: <0..65535>

Example:

xcommand Camera PositionSet CameraId: 1 pan:140 tilt: 140 zoom:4096 focus: 147

- xCommand预设存储区

存储所有视频输入源的连接器选择以及所有摄像头的当前位置。

注意：所有视频输入源和所有摄像头位置的信息都包含在相同的预设中。系统可容纳15个预定义的视频输入预设。

这些预设可用于远端控制，即，它们在xCommand FarEndControl Preset Activate命令的PresetId参数中引用。

相反，xCommand Camera Preset命令仅适用于单个摄像头。这些预设不适用于远端控制。

PresetId: The ID of this preset.

Type: Currently it makes no difference if you select Camera or All. However, this may change in the future (other audio or video settings may be included in a preset). If you want to ensure that a preset only affects camera positions we recommend that you select Camera.

Description: Enter a description of the camera preset.

Requires user role: USER

Parameters:

PresetId(r): <1..15>

Type(r): <All/Camera>

Description: <S: 0, 255>

Example:

xCommand Preset Store PresetId:3 Type:Camera Description:"Left view"

- xCommand预设激活

激活其中一个存储的本地预设。

注意：所有视频输入源的信息以及所有摄像头的PTZF值都包含在相同的预设中。相反，xCommand Camera Preset命令仅适用于单个摄像头。

PresetId: The ID of the preset you want to activate.

Requires user role: USER

Parameters:

PresetId(r): <1..15>

Example:

xCommand Preset Activate PresetId:3

- xCommand预设清除

删除预设。

注意：所有视频输入源的信息以及所有摄像头的PTZF值都包含在相同的预设中。相反，xCommand Camera Preset命令仅适用于单个摄像头。

PresetId: The ID of the preset you want to delete.

Requires user role: USER

Parameters:

PresetId(r): <1..15>

Example:

xCommand Preset Clear PresetId:3

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

可以使用这些命令验证预设。

xstatus // preset

*s Preset 1 Defined: True

*s Preset 1 Description: "12345"

*s Preset 1 Type: All

*s Preset 2 Defined: True

*s Preset 2 Description: "1"

*s Preset 2 Type: All

*s Preset 3 Defined: True

*s Preset 3 Description: "ROOF"

*s Preset 3 Type: All

故障排除

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

要检查摄像头状态，请运行以下命令：

xstatus // camera

*s Camera 1 Capabilities Options: "ptzf"

*s Camera 1 Connected: True

*s Camera 1 DownloadProgress: 0

*s Camera 1 Flip: "Off"

*s Camera 1 HardwareID: "51000003"

*s Camera 1 IpAddress: ""

*s Camera 1 MacAddress: "00:50:60:83:E4:CD"

*s Camera 1 Manufacturer: "Cisco"

*s Camera 1 Model: "PrecisionHD 1080p 4X"

*s Camera 1 Position Focus: 4578

*s Camera 1 Position Pan: 421

*s Camera 1 Position Tilt: 121

*s Camera 1 Position Zoom: 8

*s Camera 1 SerialNumber: "XXXXXXXXXXX"

*s Camera 1 SoftwareID: "S01718-4.0FINAL [ID:40084] 2014-10-08"

*s Camera 1 UpgradeStatus: None

如果摄像头连接状态为False，则必须检查电缆。

运行命令以检查编解码器是否可以调出预设。

log output on

OK

517171.07 CuilApp User __localtouchdevice__(1002) about to execute command '/Preset/Activate PresetId: 1' from .

517174.39 CuilApp User __localtouchdevice__(1002) about to execute command '/Preset/Activate PresetId: 3' from .

517177.77 CuilApp User __localtouchdevice__(1002) about to execute command '/Preset/Activate PresetId: 2' from .

回调预设后，运行命令：

xstatus // camera

*s Camera 1 Capabilities Options: "ptzf"

*s Camera 1 Connected: True

*s Camera 1 DownloadProgress: 0

*s Camera 1 Flip: "Off"

*s Camera 1 HardwareID: "51000003"

*s Camera 1 IpAddress: ""

*s Camera 1 MacAddress: "00:50:60:83:E4:CD"

*s Camera 1 Manufacturer: "Cisco"

*s Camera 1 Model: "PrecisionHD 1080p 4X"

*s Camera 1 Position Focus: 4573

*s Camera 1 Position Pan: 400

*s Camera 1 Position Tilt: 60

*s Camera 1 Position Zoom: 0

*s Camera 1 SerialNumber: "XXXXXXXXXXX"

*s Camera 1 SoftwareID: "S01718-4.0FINAL [ID:40084] 2014-10-08"

*s Camera 1 UpgradeStatus: None

现在，确认摄像头位置已更改。