目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍最终用户在查看任务时无法浏览到MyTask页面时的问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Process Orchestrator。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

在Web控制台的任务页上，用户在浏览到MyTasks时会收到“由于对象IIS/ASP的当前状态而导致操作无效”错误消息。如果用户正在查看包含大量输入的任务，则可能会发生这种情况；具体而言，是复选框。这是由于Microsoft IIS的默认设置旨在防止对Web服务器的攻击。

解决方案

要编辑TEOWebConsole配置文件，请完成以下步骤：

1. 打开在TEO安装目录内的WebConsole目录中找到的Web.Config文件。

2. 在Web.Config文件中，找到<appSettings>标记并添加以下行：

<add key="aspnet:MaxHttpCollectionKeys" value="5000" />

注意：5000是建议值，但可以增加。

3. 保存Web.Config文件，关闭所有打开的Web控制台，打开新浏览器，然后转到TEOWebConsole以进行查看。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems