目录

简介

先决条件

使用的组件

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍当UCS Manager在域中时如何设置统一计算系统(UCS)Manager运行时用户。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Process Orchestrator 2.2及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

当UCS Manager在域中时尝试使用本地或域用户时，运行时用户（如果未正确配置）将收到身份验证错误。

解决方案

在运行时用户的用户名上，必须在配置中列出域或本地，前面是“ucs — ”。 例如，如果用户名为“bob”，则本地运行时用户为“ucs-local\bob”。 对于域用户，它为“ucs-domainname\bob”。 正确设置这些运行时用户后，应会建立连接。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems