目录

简介

先决条件

使用的组件

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍如何将多个Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)应用服务器报告到一个TEO Web控制台。

先决条件

使用的组件

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更高版本

- TEO Web控制台

问题

用户希望将来自多个TEO应用服务器的所有信息导入一个TEO Web控制台。

解决方案

执行以下步骤以解决问题：

1. 转到安装TEO Web控制台的服务器。

2. 转到TEO安装目录(C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator)。

3. 打开Web控制台目录。

4. 查找Web.config文件，打开并编辑它。

5. 查找<appSettings>标记，然后查找<add key>标记。

6. 在<add key>标记内，您将看到key="WebServiceUris",然后看到value="<server http endpoint>"。

7. 将所有服务器HTTP终端置于值变量中，并用逗号分隔：

value="http://TEO1:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO2:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO3:61525/TidalEnterpriseOrchestrator"

8. 保存文件，并在需要时重新启动IIS。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems