目录

解决方案

简介

本文档介绍运行以下任何脚本活动所需的权限。

- 执行Windows命令

- 执行Windows脚本

- 执行Windows PowerShell脚本

先决条件

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Process Orchestrator 3.5.1 +补丁6或更高版本。

问题

在Cisco Process Orchestrator服务器计算机本地运行任何脚本活动（如上所述）会导致访问被拒绝错误。

脚本活动还可能导致错误，指出“无法执行脚本：指定的登录会话不存在。它可能已被终止。”

解决方案

确保用于运行脚本的Windows用户帐户具有适当的权限。  它们应是以下任何本地用户组的成员。

- 备份操作员

- 超级用户

- 管理员

之后，在Local Security Policy -> Local Policies -> Security Options下进行检查。确保以下策略已禁用：网络接入:不允许存储用于网络身份验证的密码和凭据。