目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

更新许可证保留

步骤1.选择许可证

步骤2.检查并确认

步骤3.授权码

退货许可证预留

故障排除

Intersight无法生成预留确认代码

Intersight无法生成返回代码

验证

相关信息

简介

本文档介绍安装Intersight专用虚拟设备(PVA)后更新和返回许可证的过程。它不包括安装过程中所需的初始预留过程。

先决条件

要求

Cisco建议您对Intersight PVA有基本的了解。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- Intersight PVA版本1.0.9-442

- 智能软件许可访问

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

Intersight PVA适用于在断开（气隙）模式下运行数据中心的环境。因此，要安装许可证，您必须使用特定许可证保留(SLR)，这是高度安全的网络的一项功能。它为客户提供了一种在设备（产品实例）上部署软件许可证的方法，而无需向思科传达使用信息。

配置

更新许可证保留

登录您的思科智能软件管理器，导航到正确的虚拟帐户，选择产品实例选项卡，并确定您的帐户ID。

提示：要在Intersight上识别您的帐户ID，请导航到设置>常规>帐户详细信息

从Actions下拉菜单中，选择Update Reserved Licenses。

系统将显示更新许可证保留向导。

步骤1.选择许可证

显示过去所做的保留。在此页面上，您可以更新预留数量。在本例中，我们将许可证数量更新为3。

注意：更新许可证保留计数后，Next按钮将灰显，直到您单击屏幕上的任意位置。

步骤2.检查并确认

验证许可证层和数量是否正确，然后选择Generate Authorization Code。

步骤3.授权码

在此页面上，您必须复制授权码，以便生成确认码以完成更新。生成确认代码可能需要几分钟时间。因此，一旦您拥有了授权码，您就可以关闭向导了，如下图所示。

登录您的Intersight PVA并导航到设置>许可。从Actions下拉菜单中，选择Update License。

粘贴从智能许可门户获取的保留代码，然后选择生成保留确认代码。Intersight提供代码后，将其复制到剪贴板。

返回产品实例选项卡上的智能许可门户，再次确定您的帐户ID，然后从操作下拉菜单中选择输入确认代码，如下图所示。

复制或上载代码以使更新生效，然后选择OK按钮以完成更新过程，如此图所示。

退货许可证预留

在Intersight上，导航到设置>许可。从操作下拉列表中选择返回许可证，如下图所示。

从显示的新窗口中，选择生成返回代码。

警告：返回代码的生成立即从Intersight PVA注销许可证。

选择Generate以确认弹出窗口中的警报。

生成返回代码可能需要几分钟时间。显示后，复制或下载。

登录您的思科智能软件管理器，导航到正确的虚拟帐户，然后选择产品实例选项卡，识别您的帐户ID。从操作下拉列表中，选择删除……

输入Reservation Return Code并选择Remove Reservation，如下图所示。

此步骤从您的产品实例中删除Intersight帐户ID，并使许可证再次可用于其他实例。

故障排除

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

Intersight无法生成预留确认代码

当Intersight无法生成保留代码时，请验证所有服务是否正在运行。

通过SSH连接到Intersight PVA，并使用您的管理员帐户登录。从默认菜单中选择选项4。

如果第一次尝试失败后，下一次尝试自动失败，请使用重新启动系统服务（选项5）。 此过程可能需要几分钟时间，您必须使用选项4进行监控，直到所有服务都启动。

Intersight无法生成返回代码

当Intersight无法生成返回代码时，导航至https://[FQDN]/apidocs/introduction/overview/ and select API Reference tab.

搜索license/LicenseReservationOps资源并使用API调用GET /api/v1/license/LicenseReservationOps。

从输出中验证{"GenerateReturnCode":status}，如果为false，请重试生成返回代码。

如果GenerateReturnCode设置为True，而Intersight无法生成它，请复制MOID并使用API Call POST /api/v1/license/LicenseReservationOps/{Moid}。

将MOID粘贴到所需字段并设置{"GenerateReturnCode":false}。等到完成200 Success。

请刷新Intersight PVA，并重试生成返回代码。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

为了验证您的Intersight是否分配了预留，您的Intersight上的许可选项卡必须显示Last Updated date。

要验证您的预留的更多详细信息（例如层数或数量），您可以直接在智能门户上或通过API调用进行检查：

GET /api/v1/license/LicenseInfos。

在此场景中，我们预订的只有一个Advantage许可证。

相关信息

- Intersight虚拟设备的许可要求

- 技术支持和文档 - Cisco Systems