目录

简介

安装修补程序

技术支持

思科总部

相关信息

简介

Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1 Hotfix 1(Tidal Enterprise Orchestrator 2.3.5 Hotfix 10)应仅应用于Cisco IAC 3.1.1环境。它解决了思科云智能自动化内容中的以下问题：

- 缺少用于多云支持的Process Orchestrator扩展。(CSCue82287)

- 由于多个许可证条目，无法提交服务表(CSCue59798;有关详细信息，请参阅排除许可证故障)

- 在某些场景中未发现VM模板操作系统类型(CSCue95356)

- 练习在Datastore群集中创建VM附加日文字符(CSCue78142)

- 当VM主机名包含限制字符时，委托VM失败(CSCue9366)

- 发现失败，UCS管理器超过三个(CSCue76494)

安装修补程序

在思科技术支持的帮助下安装Cisco IAC 3.1.1 Hotfix 1。此修补程序旨在仅解决这些特定问题，应仅在环境遇到这些特定问题时才应用。

1. 从Downloads Home>Products>Cloud and Systems Management>Data Center Automation>Process Automation>Cisco Process Orchestrator> Cisco Tidal Enterprise Orchestrator Base Product>Tidal Enterprise Orchestrator Hotfix-2.3.5下载并安装Cisco IAC 3.1.1 Hotfix 1。

2. 将.zip文件的内容解压缩到适当的临时设置目录中。

3. 在安装修补程序之前，请备份TEOPprocess和RequestCenter数据库。

4. 转到设置目录，然后双击setup.exe。

5. 安装程序将显示“自动化包导入”向导。选择以下自动化包：

- 智能计算自动化

- 云智能自动化

- 云智能自动化入门版

1. 导入自动化包后，部署CP_Services_3-1-1_hotfix1.xml CP包。默认情况下，该软件包放在My Documents\Cisco\Tidal EnterpriseOrchestrator\Extracted Data\IAC Hotfix中。

注意请参阅思科云智能自动化3.1.1配置指南的第10-7页，以了解类似的部署过程。

技术支持

思科技术支持是解决您的产品可能遇到的问题的第一联系点。持有当前维护合同的客户可在周一至周五的中央夏令时(CDT)上午7:00至下午7:00的标准办公时间内获得电话协助。有关联系思科的更多信息，请参阅以下信息或访问http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html.

思科总部

Cisco Systems

西塔斯曼路170号，

San Jose, CA 95134

电话：650-475-4600

传真：650-475-4700

相关信息

排除许可证故障