目录

简介

开始使用前

要求

使用的组件

规则

安装

配置

设置Infoblox全局变量

添加分机:获取Infoblox IP

添加分机:返回Infoblox IP

相关信息

简介

本文档提供了将Infoblox™ IPAM作为第三方IP地址管理系统集成到Cisco云智能自动化中标识为“外部”类型的网络的示例扩展。

开始使用前

要求

尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- Cisco Process Orchestrator的有效登录凭据，具有编辑进程的权限

- Cisco Process Orchestrator使用的Infoblox软件的有效登录凭证

使用的组件

本文档中的信息基于下列硬件和软件版本：

- 思科云智能自动化3.1.1（任意版本）

- Cisco Process Orchestrator 2.3.5（带ActivePerl）与Infoblox Perl模块一起安装。您可以从Infoblox服务器下载Infoblox Perl模块，地址为：

http://<INFOBLOXSERVER>/api/dist/ppm

- 运行NIOS版本5.1r2-100-126445或更高版本的Infoblox IPAM

规则

有关文档约定的详细信息，请参阅Cisco技术提示约定。

安装

1. 在Cisco Process Orchestrator服务器上，在C上创建名为iac的目录：驱动器：

mkdir c:\iac

注意：如果使用c:\iac以外的目录，则必须更新进程扩展中的本地目录变量Infoblox文件夹:获取Infoblox IP和分机：返回Infoblox IP，其中包含文件夹的实际路径。

2. 将Infoblox Perl模块文件夹复制到c:\iac中。结果应为c:\iac\Infoblox。

3. 打开ActivePerl Perl软件包管理器。

4. 将Infoblox Perl模块添加为存储库，存储库名称为Infoblox，文件位置为file:///C:/iac/Infoblox。

5. 安装Crypt-SSLeay Perl模块。

6. 安装Infoblox Perl模块。

7. 关闭Perl软件包管理器。

8. 重新启动Cisco Process Orchestrator服务器。

9. 导入思科云扩展智能自动化示例分路器。

配置

要配置本文档中描述的功能，请完成本节中的步骤：

1. 设置Infoblox全局变量

2. 添加Infoblox扩展：获取Infoblox IP

3. 添加Infoblox扩展：返回Infoblox IP

设置Infoblox全局变量

设置为Infoblox定义的以下全局变量：

- Infoblox大师级

- Infoblox用户

- Infoblox密码

注意：这些变量的信息由Infoblox管理员提供。

添加分机:获取Infoblox IP

1. 编辑“获取IP地址”>>“用户定义”工作流。

2. 添加分机：将Infoblox IP进程获取到工作流程。

3. 在“输入”选项卡上，添加下表中列出的值：

变量名称

价值

域

如果未设置值，则默认为全局变量云域。

VLAN实例

Process.Variables.Input.VLAN实例

VLAN实例DNS服务器

Process.Variables.Input.VLAN实例DNS服务器

VLAN实例网关

Process.Variables.Input.VLANInstanceGateway

VLAN实例网络掩码

Process.Variables.Input.VLAN实例子网掩码

此映像提供了配置示例：

4. 向工作流中添加设置多个变量。

5. 在“变量”选项卡上，添加下表中列出的值：

变量名称

价值

Process.Variables.Output.IP地址

Workflow.Extension：获取Infoblox IP.IP地址

Process.Variables.Output.Gateway

Workflow.Extension：获取Infoblox IP.IP网关

Process.Variables.Output.Netmask

Workflow.Extension：获取Infoblox IP.IP网络掩码

Process.Variables.Output.DNS服务器

Workflow.Extension：获取Infoblox IP.IP DNS服务器

Process.Variables.Output.VLAN对象参考

Workflow.Extension：获取Infoblox IP.IP VLAN对象参考

Process.Variables.Output.Service项记录名称

Workflow.Extension：获取Infoblox IP.IP地址记录名称

此映像提供了配置示例：

完成此过程后，工作流程应如下图所示：

添加分机:返回Infoblox IP

1. 编辑Return IP Address >> User Defined工作流。

2. 添加分机：将Infoblox IP进程返回至工作流

3. 在“输入”选项卡上，添加下表中列出的值：

变量名称

价值

IP Address

Process.Variable.Input.IP地址

VLAN实例

Process.Variables.Input.VLAN实例

此映像提供了配置示例。

完成此过程后，工作流程应如下图所示：

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems