目录

简介

64-QAM(6.4 MHz)

DOCSIS通道类型

好处

限制

混合环境中的CM注册

要点

前置码和星座

上游功率级别

配置

调制配置文件

电缆调制配置文件121 — 混合模式示例

5x20S混合模式，在3.2 MHz信道宽度下使用2个微时隙

在3.2 MHz信道宽度下使用2-Tick微时隙的混合模式下28U

电缆调制配置文件221 - ATDMA模式示例

5x20S在ATDMA模式下使用6.4 MHz信道宽度的1-Tick微时隙

在ATDMA模式下使用6.4 MHz信道宽度的1-Tick微时隙28U

验证ATDMA配置和流量

ATDMA流量验证

频谱分析仪验证

摘要

相关信息

简介

高级时分多路访问(ATDMA)是用于上行(US)容量的有线数据服务接口规范(DOCSIS)2.0扩展。它在5.12 Msym/s时提供高达6.4 MHz的较大US信道，并提供更高的调制方案，如正交幅度调制8(8-QAM)、32-QAM和64-QAM。ATDMA还以16T字节的前向纠错(FEC)、US突发交织和24分路均衡器的形式提供更强的物理层稳健性。

较新的线卡上的高级物理层(PHY)还提供模数转换、数字信号处理和入口取消功能，可帮助较旧的DOCSIS 1.0调制解调器。有关新的高级PHY功能的详细信息，请参阅用于电缆高速数据的高级PHY层技术。

64-QAM(6.4 MHz)

图1显示在频谱分析器上使用64 QAM的6.4 MHz宽信道。信道宽度是明显的，但调制方案不是。外观还受分析器设置和流量模式的影响。使用流量生成器的随机模式生成更平滑的跟踪。

图1 - 6.4 MHz的64-QAM

DOCSIS通道类型

DOCSIS 2.0引入了信道类型，以区分不同的上行信道操作模式。这些类型包括：

- 类型1 — 仅DOCSIS 1.0和1.1。

- 第2类 — DOCSIS 1.x和ATDMA（混合模式）。

DOCSIS 1.x电缆调制解调器(CM)使用间隔使用代码(IUC)5和6，而DOCSIS 2.0 CM在新定义的IUC9、10和11中传输，这些IUC可能使用1.x中不可用的更高调制顺序。IUC 11已添加为未经请求的授权服务(UGS)流。有关调制配置文件说明，请参阅了解上游调制配置文件。

- 第3类 — 仅DOCSIS 2.0。

此信道类型使用在下行(DS)信道上发送的上行信道描述符(UCD)中的MAC消息类型29，以确保仅2.0 CM尝试注册。这可以防止1.x CM尝试使用此US信道。此外，还为未经请求的授权服务(UGS)流添加了另一个IUC。这称为高级UGS(a-ugs)的IUC 11。

第3类DOCSIS信道有2个子模式：

- ATDMA的3A类

- Type 3S for Synchronous Code Division Multiple Access(SCDMA) — 此子模式在2004年底之前在思科的电缆调制解调器终端系统(CMTS)上不可用。

好处

DOCSIS 2.0提供更高的频谱效率、更好地利用现有信道、在美国方向的更高吞吐量（高达30.72 Mbps）、更高的每调制解调器速度(PPS)和更宽的信道（提供更好的统计复用）。6.4 MHz宽的信道在统计上优于两个3.2 MHz宽的信道，并且它只需要一个美国端口而不是两个。

与DOCSIS 2.0支持配合使用，最新一代CMTS线卡支持其他功能，例如改进的入口消除，允许更高的调制次数和轻微的频率重叠。不建议使用最后一点，但可以显示它有效。入口消除对常见路径失真(CPD)、公民频段(CB)、短波无线电和火腿无线电等最坏情况的设备损伤非常有效。这将打开上游频谱的未使用部分，并为生命线服务提供保险。

ATDMA还在与虚拟接口和负载均衡结合使用时提高了灵活性。1x1 MAC域对商业客户可能更有意义，而1x7 MAC域可能更适合住宅。

限制

以下是ATDMA的一些当前限制：

- 它不适用于负载均衡，因为使用第2类US信道（混合模式）时，US负载均衡权重未知。 权重与“管道”的总速度有关。 在混合（DOCSIS 1.x和2.0）环境中，1.x CM的重量可能为10.24 Mbps，2.0 CM的重量可能为15 Mbps。

- 它可在IOS®软件版本12.2(15)BC2a及更高版本的MC5x20S卡上使用。

- 它不能完全与高级频谱管理配合使用，因为只有两个可配置的阈值，但在与ATDMA配合使用更高的调制阶数时，可能需要保证三个阈值。

- 混合模式的最高信道宽度为3.2 MHz，因此2.0 CM受1.x CM的限制。

- 在MC5x20T卡于2004年底发布之前，不提供SCDMA支持或“完全”DOCSIS 2.0-CableLabs资格。

混合环境中的CM注册

在1.0或1.1模式下使用其配置文件调配电缆调制解调器(CM)与所使用的PHY模式（时分复用访问[TDMA]、ATDMA或SCDMA）无关。 将类型、长度、值(TLV)39设置为0可防止2.0 CM在2.0模式下出现。如果省略TLV 39（默认）或将其设置为等于1，则2.0 CM将尝试在2.0模式下联机。

TLV 40用于在2.0 CM中启用测试模式。此字段在SP-RFIv2.0-I02-020617的C.1.1.20节中指定，并在D.3.1节的DOCSIS配置文件中进一步指定为属于。此字段必须包含在CMTS消息完整性检查(MIC)计算中。请参阅DOCSIS 2.0 RFI附录C.1.1.19 ，第336页。

图2显示了必须编辑才能配置TLV 39的文件。该文件位于：C:\Program Files\Cisco Systems\Cisco Broadband Configurator\docsisconfig\resources。右键单击DOCSIS_Config-properties，然后使用文本编辑器将其打开。

图2 — 要编辑的配置器应用程序

查找RemoveUnknownTypeTLV=no，并确保其读入no。该文件还包含以下行：

# This field is editable.

# This specifies whether the non-DOCSIS, non-PacketCable TLVs (type in range 128 to 250) &

# DOCSIS 2.0 specific TLVs 39 & 40 should be removed when save generated config file.

这允许用户在配置器应用中设置DOCSIS TLV 39。图3显示了使用配置器应用程序时DOCSIS 1.1 CM文件的文本模式。

图3 — 配置器文本模式

插入39 = 0以强制2.0 CM在1.x模式下注册，或插入39 = 1以2.0模式。保存并重新打开后，您的更改显示如下：

相反，如果将行设置为1，则该行显示是。

要点

确保通道宽度符合预期。例如，8 MHz中心频率不合法，因为6.4 MHz信道将扩展到5 MHz的频带边缘之外。使用频谱组时，请验证该频段是否足够大，以用于预期信道。另请注意，刻度尺大小会随着通道宽度的变化而自动变化。默认情况下，6.4 MHz宽信道使用1跳的微分；3.2 MHz，2蜱；1.6 MHz，4蜱；0.8 MHz、8蜱等等。

线卡可能使用不同的US芯片，并且每个芯片需要不同的调制配置文件。MC5x20S线卡使用TI4522进行美国物理解调，而MC28U使用Broadcom 3138进行美国解调。两个线卡均利用DOCSIS 2.0中指定的新DOCSIS MAC-PHY接口(DMPI)。DMPI为思科等CMTS供应商提供了灵活性，以利用各种DOCSIS芯片供应商，并为CMTS用户提供价格较低的产品。

前置码和星座

另一个关键点是ATDMA前导码始终是正交相移键控(QPSK)0或1，其中0表示低功率前导码，1表示高功率前导码。原始1.x CM使用与数据相同的前导码，无论是QPSK还是16-QAM。由于前导码是两个符号登录之间的一致模式，因此它本质上是双相移键控(BPSK)。 图4显示了新的ATDMA前导星座。

图4 - ATDMA前导星座图

图5分别显示16-QAM和64-QAM星座，而图6显示一些不太常用的星座，如8-QAM和32-QAM。

图5 - 16-QAM和64-QAM星座

图6 — 较少公共调制方案星座（8-QAM和32-QAM）

上游功率级别

DOCSIS根据美国信道宽度提供功率电平范围。表1列出了相关信道宽度的功率范围。

表1 — 通道宽度与电源范围

信道宽度(MHz)

CMTS范围(dBmV)

0.2

–16 到 14

0.4

–13 到 17

0.8

–10 到 20

1.6

–7 到 23

3.2

–4 到 26

6.4

–1 到 29

注意：将信道宽度加倍可使载波噪声比(CNR)降低3 dB。如果思科保持相同的功率谱密度(PSD),CM将具有相同的CNR，但您可能会发现CM最大化。有关上游优化的详细信息，请参阅如何提高返回路径可用性和吞吐量。

使用的调制还指示CM最大功率输出。DOCSIS对QPSK声明58 dBmV、对16-QAM声明55 dBmV、对64-QAM声明54 dBmV，对SCDMA声明53 dBmV。但是，大多数CM将做更多。

配置

运行Cisco IOS软件版本12.2(15)BC2a的uBR10k上显示了所有命令和命令输出。在电缆接口配置中，可以为US端口分配DOCSIS模式，如本示例所示：

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 docsis-mode ?

atdma       DOCSIS 2.0 ATDMA-only channel

tdma        DOCSIS 1.x-only channel

tdma-atdma  DOCSIS 1.x and DOCSIS 2.0 mixed channel

如果选择ATDMA模式，1.x CM在此美国上应该不会覆盖范围，并且显示以下信息：

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 docsis-mode atdma

%Docsis mode set to ATDMA-only (1.x CMs will go offline)

%Modulation profile set to 221

这些信道宽度可用：

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 channel-width ?

1600000     Channel width 1600 kHz, symbol rate 1280 ksym/s

200000      Channel width 200 kHz, symbol rate 160 ksym/s

3200000     Channel width 3200 kHz, symbol rate 2560 ksym/s

400000      Channel width 400 kHz, symbol rate 320 ksym/s

6400000     Channel width 6400 kHz, symbol rate 5120 ksym/s

800000      Channel width 800 kHz, symbol rate 640 ksym/s

如果选择6.4 MHz信道宽度，微时隙将自动更改为1 tick，并显示以下信息：

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 channel-width 6400000

%With this channel width, the minislot size is now changed to 1 tick

使用show controller命令检验接口设置：

ubr10k# show controller cable6/0/0 upstream 0

Cable6/0/0 Upstream 0 is up

Frequency 16 MHz, Channel Width 6.400 MHz, 64-QAM Symbol Rate 5.120 Msps

This upstream is mapped to phy port 0

Spectrum Group is overridden

SNR - Unknown - no modems online.

Nominal Input Power Level 0 dBmV, Tx Timing Offset 0

Ranging Backoff auto (Start 0, End 3)

Ranging Insertion Interval auto (60 ms)

Tx Backoff Start 3, Tx Backoff End 5

Modulation Profile Group 221

Concatenation is enabled

Fragmentation is enabled

part_id=0x0952, rev_id=0x00, rev2_id=0x00

nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000

Range Load Reg Size=0x58

Request Load Reg Size=0x0E

Minislot Size in number of Ticks is = 1

Minislot Size in Symbols = 32

Bandwidth Requests = 0x0

Piggyback Requests = 0x0

Invalid BW Requests= 0x0

Minislots Requested= 0x0

Minislots Granted  = 0x0

Minislot Size in Bytes = 24

Map Advance (Dynamic) : 2180 usecs

UCD Count = 313435

ATDMA mode enabled

运行接口如下所示：

ubr10k# show running interface cable6/0/0

interface Cable6/0/0

no ip address

cable bundle 1

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 453000000

cable downstream channel-id 0

no cable downstream rf-shutdown

cable upstream max-ports 5

cable upstream 0 connector 0

cable upstream 0 frequency 16000000

cable upstream 0 docsis-mode atdma

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 channel-width 6400000

cable upstream 0 minislot-size 1

cable upstream 0 modulation-profile 221

cable upstream 0 s160-atp-workaround

no cable upstream 0 shutdown

!--- Output suppressed.

cable upstream 4 connector 16

cable upstream 4 frequency 15008000

cable upstream 4 power-level 0

cable upstream 4 channel-width 1600000

cable upstream 4 minislot-size 4

cable upstream 4 modulation-profile 21

cable upstream 4 s160-atp-workaround

no cable upstream 4 shutdown

调制配置文件

引入docsis模式可以将US信道配置到所需模式。每种模式都有其自己的“有效”配置文件范围：

- TDMA — 电缆调制配置文件xx(其xx等于01到99)TDMA模式要求调制配置文件数小于100。

- ATDMA-TDMA — 电缆调制配置文件1 xx(其中xx等于01到99，因此为101到199)

- ATDMA -电缆调制配置文件2 xx(其中xx等于01到99，因此为201到299)

为混合和仅ATDMA DOCSIS模式引入了新的ATDMA突发，称为间隔使用代码(IUC)。

- IUC 9 — 高级PHY短期授权(a-short)

- IUC 10 — 高级PHY长期授权(a-long)

- IUC 11 — 高级PHY UGS(a-ugs;仅ATDMA模式)

注意：查看调制配置文件时，show run和show cable modulation命令可能不准确。请务必在Cisco IOS软件版本12.2(15)BC2a中使用show cable modulation cablex/y upstream z来显示所使用的实际配置文件。

注意：每个线卡都有“有效”编号方案：1到10用于传统卡，x2x用于MC5x20,x4x用于MC28U线卡。表2列出了不同方案：

表2 — 每个DOCSIS模式的调制配置文件编号

简档编号

线路卡

DOCSIS模式

1–10

MC28C和MC16x

时分多址

21–30

MC5x20S

时分多址

121–130

MC5x20S

TDMA-ATDMA

221–230

MC5x20S

ATDMA

41–50

MC28U

时分多址

141–150

MC28U

TDMA-ATDMA

241–250

MC28U

ATDMA

361–370

MX5x20T

SCDMA

电缆调制配置文件121 — 混合模式示例

表3是用于ATDMA-TDMA混合模式的MC5x20S线卡的调制配置文件示例。粗体文本表示Cisco构造的配置文件。

表3 — 混合模式的调制配置文件设置

IUC

条目

描述

10

长

高级PHY长授权突发

9

a短

高级PHY短授权突发

11

a-ugs

高级PHY未经请求的授权突发

1

初始

初始测距突发

6

长

长授予突发

混合高

创建默认QPSK/ATDMA QAM-64混合配置文件

混合低

创建默认QPSK/ATDMA QAM-16混合配置文件

混合中

创建默认QPSK/ATDMA QAM-32混合配置文件

mix-qam

创建默认QAM-16/ATDMA QAM-64混合配置文件

qam-16

创建默认QAM-16配置文件

qpsk

创建默认QPSK配置文件

2

请求数据

请求/数据突发

3

请求

请求突发

稳健混合

创建稳健的QPSK/ATDMA QAM-64混合调制配置文件

robust-mix-mid

创建稳健的QPSK/ATDMA QAM-32混合调制配置文件

robust-mix-qam

创建稳健的QAM-16/ATDMA QAM-64混合调制配置文件

5

短

短授权突发

4

站

站测距突发

以下示例显示了显示分配给特定US的配置文件的正确命令：

5x20S混合模式，在3.2 MHz信道宽度下使用2个微时隙

ubr10k# show cable modulation-profile cable6/0/0 upstream 0

Mod  IUC    Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre  Pre   RS

len enco T     k   seed   B  time CW       offst Type

121 request qpsk  32  no   0x0  0x10 0x152  0  22   no   yes  0    qpsk0 na

121 initial qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  0    qpsk0 na

121 station qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  0    qpsk0 na

121 short   qpsk  64  no   0x3  0x4E 0x152  12 22   yes  yes  0    qpsk0 na

121 long    qpsk  64  no   0x9  0xE8 0x152  0  22   yes  yes  0    qpsk0 na

121 a-short qpsk  64  no   0x3  0x4E 0x152  12 22   yes  yes  0    qpsk0 no

121 a-long  qpsk  64  no   0x9  0xE8 0x152  0  22   yes  yes  0    qpsk0 no

121 a-ugs   qpsk  64  no   0x9  0xE8 0x152  0  22   yes  yes  0    qpsk0 no

在3.2 MHz信道宽度下使用2-Tick微时隙的混合模式下28U

ubr7246-2# show cable modulation-profile cable6/0 upstream 0

Mod  IUC    Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre  Pre   RS

len enco T     k   seed   B  time CW       offst Type

141 request qpsk  64  no   0x0  0x10 0x152  0  8    no   yes  396  qpsk  no

141 initial qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  6    qpsk  no

141 station qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  6    qpsk  no

141 short   qpsk  100 no   0x3  0x4E 0x152  35 25   yes  yes  396  qpsk  no

141 long    qpsk  80  no   0x9  0xE8 0x152  0  135  yes  yes  396  qpsk  no

141 a-short 64qam 100 no   0x9  0x4E 0x152  14 14   yes  yes  396  qpsk1 no

141 a-long  64qam 160 no   0xB  0xE8 0x152  96 56   yes  yes  396  qpsk1 no

141 a-ugs   64qam 160 no   0xB  0xE8 0x152  96 56   yes  yes  396  qpsk1 no

电缆调制配置文件221 - ATDMA模式示例

表4是ATDMA模式MC5x20线卡的调制配置文件示例。粗体文本表示Cisco构造的配置文件。

表4 - ATDMA模式的调制配置文件设置

条目

描述

长

高级PHY长授权突发

a短

高级PHY短授权突发

a-ugs

高级PHY未经请求的授权突发

初始

初始测距突发

混合高

创建默认ATDMA QPSK/QAM-64混合配置文件

混合低

创建默认ATDMA QPSK/QAM-16混合配置文件

混合中

创建默认ATDMA QPSK/QAM-32混合配置文件

mix-qam

创建默认ATDMA QAM-16/QAM-64混合配置文件

qam-16

创建默认ATDMA QAM-16配置文件

qam-32

创建默认ATDMA QAM-32配置文件

qam-64

创建默认ATDMA QAM-64配置文件

qam-8

创建默认ATDMA QAM-8配置文件

qpsk

创建默认ATDMA QPSK配置文件

请求数据

请求/数据突发

请求

请求突发

稳健混合

创建稳健的ATDMA QPSK/QAM-64混合调制配置文件

robust-mix-low

创建稳健的ATDMA QPSK/QAM-16混合调制配置文件

robust-mix-mid

创建稳健的ATDMA QPSK/QAM-32混合调制配置文件

站

站测距突发

5x20S在ATDMA模式下使用6.4 MHz信道宽度的1-Tick微时隙

ubr10k# show cable modulation-profile cable6/0/0 upstream 0

Mod  IUC     Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre   Pre   RS

len enco T     k   seed  B  time  CW        offst Type

221  request qpsk  32  no   0x0  0x10 0x152 0   22   no   yes   0    qpsk0 no

221  initial qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   64   qpsk0 no

221  station qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   64   qpsk0 no

221  a-short 64qam 64  no   0x6  0x4E 0x152 6   22   yes  yes   64   qpsk1 no

221  a-long  64qam 64  no   0x8  0xE8 0x152 0   22   yes  yes   64   qpsk1 no

221  a-ugs   64qam 64  no   0x8  0xE8 0x152 0   22   yes  yes   64   qpsk1 no

在ATDMA模式下使用6.4 MHz信道宽度的1-Tick微时隙28U

ubr7246-2# show cable modulation-profile cable6/0 upstream 0

Mod   IUC    Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre   Pre   RS

len enco T     k   seed  B  time  CW        offst Type

241  request qpsk  64  no   0x0  0x10 0x152 0   8    no   yes   396  qpsk0 no

241  initial qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   6    qpsk0 no

241  station qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   6    qpsk0 no

241  a-short 64qam 100 no   0x9  0x4E 0x152 6   10   yes  yes   396  qpsk1 no

241  a-long  64qam 160 no   0xB  0xE8 0x152 96  56   yes  yes   396  qpsk1 no

241  a-ugs   16qam 108 no   0x9  0xE8 0x152 18  16   yes  yes   396  qpsk1 no

有关上游调制配置文件的详细信息，请参阅了解上游调制配置文件。

验证ATDMA配置和流量

要验证调制解调器是否在预期时使用ATDMA，请发出以下命令以显示CM功能和配置：

ubr7246-2# show cable modem mac

MAC Address        MAC   Prim  Ver    QoS     Frag Cnct PHS Priv DS    US

State  Sid          Prov                       Saids Sids

0090.8343.9c07    online 11   DOC1.1  DOC1.1  yes  yes  yes BPI  22    5

00e0.6f1e.3246    online 1    DOC2.0  DOC1.1  yes  yes  yes BPI+ 255   16

该命令显示CM功能，而不一定是它在做什么。

ubr7246-2# show cable modem phy

MAC Address      I/F   Sid USPwr  USSNR  Timing uReflec DSPwr  DSSNR   Mode

(dBmV) (dB)   Offset (dBc)   (dBmV) (dB)

0006.5305.ad7d C3/0/U0  1  41.03  31.13  2806   16      -1.00  34.05   tdma

0000.39f7.8e6b C6/0/U0  5  50.01  36.12  1469   22       0.02  34.08   atdma

000b.06a0.7120 C6/1/U1  1  32.00  36.12  2010   41       6.02  41.05   tdma

该命令显示CM正在使用的模式和其他物理层设置。除非配置了远程查询，否则其中一些条目不会显示。

ATDMA流量验证

在检验ATDMA流量时，最容易监控美国的电缆调制解调器。ping命令不会连接，因此，检验是否对小数据包（如64字节以太网帧）使用短授权是一项简单的测试。从CMTS到CM发出ping命令（46字节）。

首先，验证正确的设置，如调制配置文件、运行配置和CM类型。

1. 发出以下命令：

ubr7246-2# show cable modulation-profile cable6/0 upstream 0

242  a-short 64qam 100 no 0x9 0x4E 0x152   7  14  yes  yes 396 qpsk1 no

242  a-long  64qam 160 no 0xB 0xE8 0x152 245 255  yes  yes 396 qpsk1 no

2. 发出以下命令：

ubr7246-2# show cable modem cable6/0

000b.06a0.7116 10.200.100.158  C6/0/U0  online  11  1.00 2065  0  N

3. Ping预期的IP地址并检验短插槽是否适当增加。

由于简单网络管理协议(SNMP)流量或站维护，这些流量的增量可能超出预期。

1. 发出以下命令：

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 2100, ATDMA Long Grant Slots 20871

2. 发出以下命令：

ubr7246-2# ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.200.100.158

Repeat count [5]: 1000

Datagram size [100]: 46

Timeout in seconds [2]: 1

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 46-byte ICMP Echos to 10.200.100.158, timeout is 1 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 1/3/28 ms

3. 发出以下命令：

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 3100, ATDMA Long Grant Slots 20871

验证大型数据包（如1518字节以太网帧）是否使用长授权的一种简单方法是发出ping命令，从CMTS到CM的长度为1500字节。

1. 发出以下命令：

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 3281, ATDMA Long Grant Slots 20871

2. 使用1500字节以太网帧执行ping操作，以验证ATDMA长流量是否正确使用。

ubr7246-2# ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.200.100.158

Repeat count [5]: 1000

Datagram size [100]: 1500

Timeout in seconds [2]: 1

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 1500-byte ICMP Echos to 10.200.100.158, timeout is 1 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 4/5/36 ms

3. 发出以下命令：

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 3515, ATDMA Long Grant Slots 21871

频谱分析仪验证

验证物理层属性的另一种方法是在频谱分析仪的时域中查看US数据包。图7显示一个1518字节的数据包，在6.4 MHz下使用64-QAM。

图7 - 1518字节数据包，使用64 QAM，6.4 MHz

数据包只需大约400 µs，因为它使用高调制方案和符号速率。

图8显示了在3.2 MHz下使用16-QAM的同一数据包。

图8 - 1518字节数据包，使用3.2 MHz的16-QAM

数据包需要大约1200 µs，因为它使用的调制方案和符号速率较低。64-QAM(6.4 MHz)的吞吐量约为30 Mbps;将其与3.2 MHz的16-QAM吞吐量（大约10 Mbps）进行比较。差异是3倍，与3倍的数据包时间相符。

图9显示了一个1518字节的数据包，使用3.2 MHz的QPSK。

图9 — 使用3.2 MHz QPSK的1518字节数据包

数据包需要大约2500 µs，因为它使用最低的调制方案和2.56 Msym/sec符号速率。3.2 MHz的QPSK大约为5 Mbps，比图8慢两倍，因此，串行化所需时间比图8长两倍。

摘要

思科将提供DOCSIS 2.0、高级PHY，具有以下功能：

- 思科专用集成电路(ASIC)MAC（DMPI接口是2.0要求）

- Texas Instruments(TI)ATDMA US、Broadcom DS(5x20)、Broadcom US & DS(28U)

- 集成上变频器

- 集成频谱管理

- 分布式处理

- 灵活的美国和DS分配（虚拟接口）

- 密集连接器(5x20)

如果您使用ATDMA的原因是每个调制解调器的速度更快，则必须更改许多其他参数，如微时隙刻度、调制配置文件、最大突发设置、cable default-phy-burst和其他设置。有关详细信息，请参阅了解DOCSIS世界中的数据吞吐量。

还有其它因素会直接影响有线网络的性能，如服务质量(QoS)配置文件、有线设备噪音、速率限制、节点合并、过度利用等。其中大部分内容将在“排除电缆调制解调器网络中的慢性能故障”和“了解DOCSIS世界中的数据吞吐量”中详细讨论。

注意：确保1.0 CM无法分段，其最大突发小于2000字节。

show cab modem命令中可能显示的一种状态是reject(na)，表示拒绝确认。拒绝(na)在以下情况下发生：

- 当调制解调器在收到来自CMTS的注册响应后向CMTS发回“注册NACK”时。

- 如果DOCSIS 1.1（或更高版本）CM在正确的时间段内未能发回“注册确认”。

相关信息

- 电缆技术支持

- 技术支持 - Cisco Systems