目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

相关产品

规则

产生静电的材料

导线

绝缘体

可疑区域

不同MSO的区别

ESD腕带说明

高级预防措施

布线和电源输出测试

准备

线卡插入和CMTS初始化

下行电缆处理

测试每个新线卡

在线卡上测试每个下行

执行该下游的功率测量

测试完所有五个下行流

结论

相关信息

简介

根据来自电缆多业务运营商(MSO)的观察结果，以及其他内部调查和讨论，思科确定了在uBR-MC5x20u-d和uBR-MC2x8u情况下可能导致静电放电(ESD)的几个方面。ESD是释放存储的静电，可能损坏电路。静电通常存储在身体中，当你接触到具有不同潜能的物体时释放。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 宽带电缆行业

- 思科IOS®

- 射频(RF)布线

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco IOS软件版本12.2(15)BC或更高版本的Cisco通用宽带路由器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

相关产品

此配置也可用于以下硬件版本：

- uBR-MC5x20u-d卡

- uBR-MC2x8u卡

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

产生静电的材料

几乎任何材料都能产生静电。存储或消散电荷的能力取决于材料类型。处理静电时，必须考虑涉及的材料类型。材料分为两个基本分类：导体和绝缘体。

导线

导线可以生成跳至ESD敏感元件和组件的电荷。在导体内，电子在整个体内自由移动。因此，当未接地的导体被充电时，导电体的整个体积承担相同电位和极性的电荷。由于地面实际上是无限的电子源和容器，因此您可以将带电的导体连接到地面以便中和它。如果导体正电并连接到接地，则所需数量的电子从接地流向导体，直到导体变为中性。反之，如果导体被负电荷然后连接到地，多余的电子会流到地，直到导体变为中性。以下是导线的示例：

图A:导线示例

绝缘体

绝缘子带电。这些存储的电荷可以释放到ESD敏感元件和组件。在绝缘体中，电子的流动是非常有限的。因此，绝缘体在表面的不同区域可以保持多个不同电位和极性的静电荷。

图B:绝缘子的电荷差

尽管绝缘体与静电的反应不同，但制作为导电绝缘体时，可通过简单的接地技术中和它们。以下是绝缘体示例：

图C:绝缘体示例

可疑区域

- 在uBR线卡上连接但未在另一侧（F连接器）的任何位置连接的迷你同轴电缆，可能通过暴露的中心导线接收ESD。当电缆接触塑料袋、非ESD地板、其他电缆护套、人体服装或人体潜能(HBP)等物件时，会发生这种情况。

- 便携式电表，可能会保持电荷，如果F型微型同轴电缆的中心导体恰好接近或直接接触电表上的连接器线，则可能导致问题。

- 上变频器(UPx)在通电时最敏感。因此，建议在安装期间先将其关闭。

不同MSO的区别

思科已发现MSO部署电缆线卡的方式存在差异，这些线卡有助于最大限度地降低或消除ESD风险。

- 谨慎的MSO会从塑料袋中彻底拆除电缆，准备好电缆，然后快速连接到电缆厂，几乎不会延迟。MSO在移至下一根电缆之前完全安装每根电缆。

- 某些MSO不直接在线卡上执行任何电源输出测量，而是使用–20dB点进一步向下电缆设备。这是在它们通过许多分离器和组合器之后，这进一步减弱了信号。

ESD腕带说明

在将uBR-MC5x20u-d和uBR-MC2x8u卡安装到思科电缆调制解调器终端系统(CMTS)时，始终使用ESD腕带非常重要。 当您使用任何思科设备时，我们会鼓励您采用这种做法。腕带一端必须与皮肤和另一端的机箱保持良好接触，才能正常工作。确保所有设备都正确接地。

警告：在访问CMTS机箱内部之前，请关闭机箱电源并拔下电源线。由于存在潜在有害电压，因此在机箱周围应格外小心。

注：确认设备已正确接地且电源已关闭后，可插入电源线，使其通过插头接地。

警告：腕带仅用于静态控制。它不会降低或增加您从电子设备接受电击的风险。使用与不使用腕带时相同的预防措施。

以下步骤说明如何正确使用腕带：

1. 从信封中取下腕带。如图1所示，一端用铜箔片（设备端）端接，另一端有裸露黑色金属条（腕端）的区域。

图 1：防静电腕带

2. 松开手腕端，露出粘合剂。将裸露的金属条（腕端）贴在皮肤上，并将条牢固地缠绕在手腕上以保持紧紧配合(见图2)。

图 2：腕带连接到手腕

3. 将带子的其余部分展开，在相对端（设备端）从铜箔贴片上剥离衬里。

4. 将铜箔贴片牢固地压在uBR机箱的表面上，将铜箔贴片贴到平整的未涂漆表面上。思科建议您将其连接到机箱的内部底部、后面板（内部或外部）或机箱底部。切勿与任何连接器或线卡接触(见图3)。

图 3：连接到uBR10k机箱的腕带

高级预防措施

高级预防措施围绕以下3个方面：

- 保持电源关闭 — 在高风险时段保持线卡电源关闭。例如，每次直接或通过电缆本身将任何设备连接到线卡并将其断开时。

- 端接所有电缆 — 通过始终在电缆上设置端接帽，而不是在电缆被主动用于测量输出时，将电缆接收ESD的潜力降至最低。

- 使用衰减器保护 — 始终在电缆上安装–30dB衰减器，这样，如果ESD在高风险时期通过，其效果会随着ESD到达电缆和线卡UPx而减弱。

布线和电源输出测试

更具体地说，本节提供了建议的步骤。

准备

在测试程序之前，需要采购以下额外材料：

- F型连接器的75欧姆端接器

- 数量 — 五个终止器应满足本节中概述的步骤。通常，您需要的终端数量与您希望同时连接到uBR10K的电缆数量一样多。

- -30dB衰减器

- 数量 — 五个衰减器应足以满足测试环境。

- 示例类型(Example type) — 视图符可制作正面的F形连接器类型串联衰减器。

线卡插入和CMTS初始化

请完成以下步骤：

1. 从关闭CMTS开始。

2. 安装5x20线卡(请参见图4)。

切勿将任何电缆连接到它们。

图 4：将uBR-MC5x20u-d卡安装到uBR10k机箱

3. 启动CMTS。

4. 对每个线卡发出cable power off(slot/subslot)命令，以关闭所有线卡的电源。

此命令将关闭该特定子插槽/线卡的电源。

注意：仅关闭接口是不够的。需要使用此命令关闭整个线卡。一般说来，除了电源测试下的线卡外，所有线卡都必须始终断电。对于被测设备，只有在执行实际功率测量时才必须通电。在连接任何电缆之前，需要先将其关闭。此外，在断开任何电缆之前必须先关闭电源。

下行电缆处理

请完成以下步骤：

1. 从塑料袋中完全取出每5包。

2. 将–30dB衰减器添加到5个下行流中的每个流(见图6)。

图 6：将衰减器添加到下行电缆

3. 将终结器添加到5个衰减器中的每个(见图7)。

图 7：将终结器添加到下游电缆

4. 在密集端添加报头(请参见图5)。

图 5：将接头连接到uBR-MC5x20卡

在此结束时，5件装上的5根电缆中每根都设置了以下设置：终结器 — 衰减器 — F连接器(见图7)。

测试每个新线卡

请完成以下步骤：

1. 从要测试的第一张线卡开始。

2. 发出cable power off(slot/subslot)命令，以确保要测试的卡已断电。

3. 将电缆束连接到要测试的线卡的下游。

在线卡上测试每个下行

注：在两个RF电平设置（55和61 dBmV）下对中心频率进行测量，以及在57、363、621和855 MHz中心频率上58 dBmV的RF电平设置下进行的一系列测量。在实验室控制条件下，仪器和卡应在稳定的热态下进行测量。使用矢量信号分析器HP8591C、AT2500或这三种（如果可能），以测量每个卡的所有下游端口。

请完成以下步骤：

1. 从要测试的下游开始。

2. 确保下游的卡已关闭。

尝试接地电源表凹式F型连接器线。

3. 从要测试的下游移除75欧姆端接，但不移除其衰减器。

保持其他下行的衰减器和终端不变。

4. 将电源表连接到要测试的下游。

5. 发出cab power on(slot/subslot)命令以接通线卡的电源。

6. 等待线路卡就绪。

执行该下游的功率测量

有关详细信息，请参阅使用频谱分析器获取DOCSIS下行信号的功率测量。

请完成以下步骤：

1. 完成电源测量后，关闭线卡，但在断开任何连接之前。

2. 断开电源表与衰减器的连接。

注意：使衰减器连接到密集电缆，而不是电源表。

3. 更换衰减器末端的75欧姆端接。

4. 前进到线卡上的下一个下游，并重复“测试线卡上的每个下游”部分和此部分中的步骤以测试所有5个下行。

注意：允许测量的方差为2-3dB。

测试完所有五个下行流

请完成以下步骤：

1. 确保所有线卡都已断电。

2. 从刚测试的线卡上断开电缆束。

3. 重复测试每个新线卡、测试线卡上的每个下行、执行该下行的功率测量和此部分中的步骤，以获取机箱中下一个线卡。

重复上述步骤，直到测试完所有线卡。

4. 在uBR机箱上完成工作后，请卸下腕带并更换机箱盖。

结论

虽然思科无法保证本文档中提及的可疑区域是导致ESD故障的唯一原因，但思科已确定它们可能造成损害。本文档中介绍的这些步骤旨在最大限度地减少或消除来自可疑来源的ESD问题。预计如果完成这些程序，来自可疑来源的任何潜在ESD损害将显着减少或消除。因此，思科非常希望这能帮助MSO降低线卡故障率。

相关信息

- 使用光谱分析程序，得到DOCSIS下行信号的功率测量

- 电缆频率(RF)常见问题

- 技术支持和文档 - Cisco Systems