目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

硬件 体系结构

机箱 概述

网络处理引擎和内存

I/O 板

端口适配器

电缆卡

启动顺序

相关信息

简介

本文档概述了Cisco uBR72XX系列路由器的硬件和软件架构。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

硬件 体系结构

机箱 概述

uBR7200系列通用宽带路由器包括思科的电缆调制解调器终端系统(CMTS)解决方案。有三种不同的机箱：思科uBR7223、思科uBR7246和思科uBR7246VXR。

- uBR7223:带传统中板的两插槽机箱。

- uBR7246:四插槽机箱，带传统中板。

- uBR7246VXR:四插槽机箱，带VXR中板。

uBR7223

uBR7246

uBR7246VXR

这些路由器基于有线服务数据接口规格(DOCSIS)，支持通过双向有线电视和IP主干网络实现数据和数字化语音连接。

uBR7200系列通用宽带路由器包含：

- 连接到射频(RF)电缆设备的电缆调制解调器卡。

- 连接到IP主干和外部网络的端口适配器。

- 一种思科电缆时钟卡，允许您锁定并传播T1时钟信号到路由器中板（仅UBR VXR）。

- 一个网络处理引擎(NPE)，用于为机箱执行系统管理功能。

- 输入/输出(I/O)控制器，包含连接数据终端设备(DTE)的控制台端口、连接数据通信设备(DCE)的辅助端口、两个个人计算机存储卡国际协会(PCMCIA)插槽（用于存储闪存卡以远程加载和存储多个系统和引导映像），以及可选的快速以太网端口，提供100连接到网络。

- 为路由器供电的电源。

- uBR7223配备一个550W交流输入或直流输入电源。

- uBR7246VXR和uBR7246支持可选的第二个电源，以实现负载共享和电源冗余。

- 从电源向I/O控制器分配电源的中板（三PCI总线），将外围组件互连(PCI)总线从端口适配器桥接到NPE-150和NPE-200或NPE上的SRAM上的分组静态随机访问存储器(SRAM)或同步动态随机访问存储器(SDRAM)-300，仲裁PCI总线上的流量，并为PCI总线上的端口适配器生成时钟信号。

- 风扇托架，将冷却空气吸入机箱的内部风扇封闭起来，以保持可接受的工作温度：

- uBR7223的风扇托架包含四个风扇。

- uBR7246VXR和uBR7246的风扇托架各包含七个风扇。

电缆调制解调器卡、端口适配器、时钟卡、NPE、I/O控制器和电源滑入各自的机箱插槽，直接连接到路由器的中板。没有内部电缆可连接。中板从电源向I/O控制器、电缆调制解调器卡、端口适配器、时钟卡、风扇托架和NPE分配电源。

有关详细信息，请参阅Cisco uBR7200系列概述。

网络处理引擎和内存

NPE包含主存储器、CPU、PCI存储器(静态随机存取存储器(SRAM)，除在使用DRAM的NPE-100上)，以及PCI总线的控制电路。网络处理引擎由以下组件组成：

- 一种精简指令集计算(RISC)微处理器。下表提供了详细信息。

网络处理引擎

微处理器

内部时钟速度

NPE-150

R4700

100和150 MHz

NPE-175

RM5270

200 MHz

NPE-200

R5000

200 MHz

NPE-225

RM5271

262 MHz

NPE-300

RM7000

262 MHz

NPE-400

RM7000

350 MHz

- 系统控制器.

- NPE-150和NPE-200具有系统控制器，该系统控制器使用直接存储器访问(DMA)在网络处理引擎上的DRAM和分组SRAM之间传输数据。

- NPE-300有两个系统控制器，可提供对两个中板和单个I/O控制器PCI总线的处理器访问。系统控制器还允许两个中板PCI总线中的任一条上的端口适配器访问SDRAM。

- 可升级的内存模块。

- NPE-150和NPE-200使用DRAM来存储路由表、网络记帐应用、准备进程交换的信息包以及SRAM溢出的包缓冲（NPE-100中除外，NPE-100不含包SRAM）。 标准配置为32 MB，通过单列直插式内存模块(SIMM)升级可提供高达128 MB。

- NPE-300使用SDRAM存储从网络接口接收或发送的所有数据包。SDRAM还存储路由表和网络记帐应用。系统中有两个独立的SDRAM内存阵列，允许端口适配器和处理器并行访问。NPE-300具有固定配置警告，前32MB SIMM。

- 用于存储信息包以准备快速交换的分组SRAM。

- NPE-150有1 MB的SRAM。

- NPE-200有4 MB的SRAM。

- NPE-300没有数据包SRAM。

- 缓存存储器.

- NPE-150和NPE-200具有统一的缓存SRAM，用作微处理器的辅助缓存（主缓存在微处理器内）。

- NPE-300有三个缓存级别：微处理器内部的主缓存和辅助缓存，以及为数据和指令提供额外高速存储的三级2 MB外部缓存。

- 两个环境传感器，用于监控冷却空气离开机箱时的冷却空气。

- 启动ROM，以存储用于启动Cisco IOS®软件的足够代码；NPE-200和NPE-300具有引导ROM。

有关其他信息，请参阅：

- 网络处理引擎故障排除[uBR7200]

- 网络处理引擎[uBR7200]

- 网络处理引擎和网络服务引擎文档

- 网络处理引擎和网络服务引擎安装和配置

uBR7200系列路由器在NPE上使用DRAM、SDRAM和SRAM内存，这些内存有多种组合。可用内存分为三个内存池：处理器池、I/O池和PCI池（NPE-300上的I/O-2）。

以下是一些show memory命令输出示例。

在本示例中，使用带有NPE 200和64 MB DRAM的uBR7246。

ubr7246-A# show memory

Head    Total(b)     Used(b)     Free(b)   Lowest(b)  Largest(b)

Processor   612544C0    35306304     9386596    25919708    25692256    24872952

I/O    3400000    12582912     3416092     9166820     8750448     8818300

PCI   4B000000     4194312     2245784     1948528     1948528     1948476

在本示例中，使用带NPE 300和256 MB DRAM的uBR7246VXR。

uBR7246VXR-1# show memory

Head    Total(b)     Used(b)     Free(b)   Lowest(b)  Largest(b)

Processor   6184CA00   234567168    11795676   222771492   222646900   222652544

I/O   20000000    33554432      524296    33030136    32998448    33019132

I/O-2    F800000     8388608     2243588     6145020     5817032     6133436

这是show version命令，用于显示系统硬件配置、软件版本以及配置文件和引导映像的名称和源。

uBR7200# show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 7200 Software (UBR7200-K8P-M), Version 12.2(5.4)T,  MAINTENANCE INTERIE

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 21-Sep-01 19:32 by ccai

Image text-base: 0x600089C0, data-base: 0x61688000

ROM: System Bootstrap, Version 11.1(10) [dschwart 10], RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: 7200 Software (UBR7200-BOOT-M), Version 11.3(6)NA1, EARLY DEPLOYMENT R

Meowth uptime is 13 weeks, 3 days, 6 hours, 38 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "slot0:ubr7200-k8p-mz.122-5.4.T"

cisco uBR7246 (NPE150) processor (revision B) with 57344K/8192K bytes of memory.

Processor board ID SAB03040053

R4700 CPU at 150Mhz, Implementation 33, Rev 1.0, 512KB L2 Cache

6 slot midplane, Version 1.0

Last reset from power-on

X.25 software, Version 3.0.0.

Primary Rate ISDN software, Version 1.1.

4 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

24 Serial network interface(s)

4 Channelized T1/PRI port(s)

3 Cable Modem network interface(s)

125K bytes of non-volatile configuration memory.

1024K bytes of packet SRAM memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

- 处理器内存 — 此池用于存储IOS软件代码、路由表和系统缓冲区。它从NPE-150和NPE-200上的DRAM中分配；和NPE-300上的SDRAM组0。

- I/O内存 — 此池用于粒子池。接口专用池和公共粒子池都从此内存中分配。此内存的大小取决于NPE的类型。NPE-150和NPE-200使用不同的公式来确定I/O内存应使用的DRAM大小，而NPE-300使用其固定在32 MB的SDRAM库1。

- PCI内存 — 此小池主要用于接口接收和传输环。它有时用于为高速接口分配专用接口粒子池。在NPE-300系统上，此池在SDRAM中创建。在NPE-150和NPE-200上，它完全在SRAM上创建。

有关位置和内存表规范的详细信息，请参阅内存位置和规范。通过此链接，您还可以找到一些与内存相关的指南和限制，这些指南和限制按NPE/NSE分类。

此外，有关详细信息，请参阅网络处理引擎或网络服务引擎和输入/输出控制器的内存更换说明。

I/O 板

I/O控制器与网络处理引擎共享uBR7200路由器的系统内存功能和环境监控功能。

I/O控制器由以下组件组成：

- 用于本地和辅助控制台端口的双EIA/TIA-232通道。控制台端口具有完整的DCE功能和DB-25插座。辅助端口具有完整的DTE功能和DB-25连接器。

- 可选快速以太网端口，可配置为以100-Mbps全双工或半双工（默认为半双工）使用。 快速以太网端口配备MII插座和RJ-45插座。

- 用于存储系统配置和环境监控日志的NVRAM。NVRAM使用锂电池在断开电源时维护其内容。

- 两个PCMCIA插槽，用于II型闪存卡。

- 闪存SIMM和闪存卡，用于存储引导助手映像和默认IOS软件映像。

uBR7200# show flash

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. image    FB8463E9  857AF0   25  8616560 Sep 16 2001 06:14:14 ubr7200-k1pC

2   .. image    9DE70200 112EC88   24  9269528 Sep 16 2001 06:40:07 ubr7200-k8pT

2691960 bytes available (17886344 bytes used)

- 可擦可编程只读存储器(EPROM)，用于存储用于引导IOS软件的足够代码。

- 两个环境传感器，用于监控冷却空气进入和离开uBR7200系列机箱时的冷却空气。用于显示环境状态信息（例如电源、风扇状态和温度信息）和系统可用电源信息的命令。

uBR7200# show environment all

Power Supplies:

Power supply 1 is AC Revision C0. Unit is on.

Power supply 2 is empty. Temperature readings:

chassis inlet    measured at 21C/69F

chassis outlet 1 measured at 22C/71F

chassis outlet 2 measured at 23C/73F

chassis outlet 3 measured at 34C/93F

chassis outlet 4 measured at 21C/69F

chassis outlet 5 measured at 22C/71F

Voltage readings:

+3.5 V  measured at +3.45 V

+5.2 V  measured at +5.12 V

+12.2 V measured at +12.12 V

-12.2 V measured at -12.32 V

+16 V   measured at +16.05 V

-16 V   measured at -16.83 V

下表提供了有关I/O控制器描述的详细信息。

I/O控制器说明

产品号

描述

UBR7200-I/O-FE

1个快速以太网端口

UBR7200-I/O

没有快速以太网端口

注：7200系列的I/O控制器与uBR7200系列的I/O控制器不同。uBR7200不支持7200系列控制器。

有关详细信息，请参阅以下链接：

- I/O控制器故障排除[uBR7200]

- 输入/输出控制器[uBR7200]

端口适配器

这些模块化接口控制器包含在物理介质上发送和接收数据包的电路。

安装在uBR7200路由器中的端口适配器(PA)支持在线插拔(OIR)。 它们可热插拔。

下表列出了uBR7200系列支持的端口适配器。

产品号

描述

PA-2FEISL-FX=

2端口快速以太网100BASE FX

PA-2FEISL-TX=

2端口快速以太网100BASE TX

PA-2H=

2端口HSSI

PA-4E=

4端口以太网10BASET

PA-8E=

8端口以太网10BASET

PA-A3-OC3MM=

1端口ATM增强型OC3C/STM1多模

PA-A3-OC3SMI=

1端口ATM增强型OC3C/STM1单模(IR)

PA-A3-OC3SML=

1端口ATM增强型OC3C/STM1单模(LR)

PA-FE-TX=

1端口快速以太网100BASE TX

PA-FE-FX=

1端口快速以太网100BASE FX

PA-H=

1端口HSSI

PA-POS-OC3MM=

1端口SONET分组OC3C/STM!多模

PA-POS-OC3SMI=

1端口SONET分组OC3C/STM!单模

PA-POS-OC3SML=

1端口SONET分组OC3C/STM!单模(LR)

PA-SRP-OC12MM=

DPT-OC12多模

PA-SRP-OC12SMI=

DPT-OC12单模(IR)

PA-SRP-OC12SML=

DPT-OC12单模(LR)

PA-GE

千兆以太网

UBR-CLK-T1=

UBR-VXR的国家时钟卡*

有关详细信息，请参阅以下链接：

- 端口适配器故障排除[uBR7200]

- 思科电缆时钟卡故障排除（仅限思科uBR7246VXR）

- uBR7200端口适配器版本表

- 思科软件顾问(仅限注册客户)

电缆卡

思科电缆调制解调器卡与IF到RF上变频器一起用作电缆头端和基于DOCSIS的电缆调制解调器或基于EuroDOCSIS的电缆调制解调器和机顶盒(STB)之间的RF接口。

电缆调制解调器卡直接连接到通用宽带路由器的中板。安装在uBR7200系列中的电缆调制解调器卡支持在线插拔(OIR)。 它们可热插拔。下表提供产品编号及其说明的列表。

产品号

描述

UBR-MC11C=

1个下行，1个上行

UBR-MC12C=

1个下行，2个上行

UBR-MC14C=

1个下行，4个上行

UBR-MC16C=

1个下行，6个上行

UBR-MC16E=

8MHZ，1下行，6上行

UBR-MC16S=

频谱管理，1个下游，6个上游

UBR-MC28C=

2个下行，8个上行

有关其他信息，请参阅Cisco uBR7200系列通用宽带路由器电缆接口线卡硬件安装。

启动顺序

在启动过程中，观察系统LED以确定问题。

通过打开电源开关启动系统时，应发生以下情况：

1. 您应该立即听到风扇在工作。

2. 将电源开关置于打开(|)位置时，电源的绿色电源OK LED（位于机箱背面）应立即亮起，并在正常系统运行期间保持亮起。

3. I/O控制器上的LED应该会亮起。

4. 每个端口适配器上启用的LED应会继续。此时，时钟卡上的启用LED也将在uBR7246VXR上打开。

5. 当网络处理引擎完成对电缆调制解调器卡的初始化以便运行时，每个电缆调制解调器卡上已启用的LED会亮起。

6. 当所有LED继续指示系统已成功引导时，初始系统标语应显示在控制台屏幕上。

如果引导顺序未如上所述发生，请参阅识别启动问题以获取其他信息。

有关其他信息，请参阅Cisco uBR72xx / uBR7246 VXR通用宽带路由器硬件故障排除。

相关信息

- Cisco 7200奇偶校验错误故障树

- 故障排除[uBR7200]

- 思科uBR7200系列硬件安装指南

- 产品支持

- 技术支持 - Cisco Systems