目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

故障切换和回退期间的SSM内部帐户同步

高可用性

故障转移

回退

在故障切换和回退期间向SSM现场VIP注册产品实例

高可用性

故障转移

回退

降级高可用性集群

接下来呢？!

相关信息

简介

本文档介绍在故障转移和回退方案时，智能软件管理器(SSM)内部帐户同步和产品实例注册如何在部署为高可用性(HA)群集的SSM内部服务器上工作。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- SSM现场

- HA

使用的组件

本文档中的信息基于SSM On-Prem 8及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

这些是提供HA信息的参考文档。

- https://www.cisco.com/web/software/286285517/151968/Smart_Software_Manager_On-Prem_8_Console_Guide.pdf

- https://www.cisco.com/web/software/286285517/152313/Smart_Software_Manager_On-Prem_8-202006_Installation_Guide.pdf

故障切换和回退期间的SSM内部帐户同步

应在本指南的帮助下配置两台SSM本地服务器之间的HA:

部署HA群集：https://www.cisco.com/web/software/286285517/152313/Smart_Software_Manager_On-Prem_8-202006_Installation_Guide.pdf

在本演示中，使用：

.5 — 主服务器的IP地址

.10 — 辅助服务器的IP地址

.12 — 虚拟IP地址

高可用性

1. HA的成功配置显示主服务器(.5)为主用服务器，辅助服务器(.10)为备用服务器，VIP(.12)sd为映像所示。

2.已从主/主服务器成功完成SSM内部与思科软件中心的同步，如图所示。

3.群集HA状态显示，主服务器左侧的数据库（复制主服务器）按照映像所示复制到右侧的辅助服务器数据库（复制从服务器）。

故障转移

1.停止主服务器上的HA群集，如图所示。

2.主|次，如图所示。

3.使用VIP登录SSM内部GUI，主GUI关闭。

4.辅助服务器(.10)显示为活动服务器。

5.心跳已断开。

6.主服务器(.5)已移至备用状态。

7.如图所示，从辅助/主用服务器GUI中可以成功看到SSM内部帐户与思科软件中心的同步。

8.在主服务器上启动HA群集，如图所示。

9. HA群集状态显示主数据库是从辅助数据库复制的。

10.主|次，如图所示。

11. GUI显示心跳已连接，辅助处于活动状态，主要处于备用状态，如图所示。

12.创建新的TEST帐户，并在主用备用模式下将其激活。(.10)服务器。

13.此阶段无法访问主(.5)GUI。

回退

1.停止辅助中的Ha_cluster，如图所示。

2.此处可以看到主服务器数据库和辅助服务器数据库的当前状态。

3.使用VIP登录SSM内部GUI，辅助GUI关闭。

4.主服务器(.5)显示为活动服务器。

5.心跳已断开。

6.辅助服务器(.5)已移至备用状态。

7.新创建的TEST帐户可以在同步状态下看到，因为复制从辅助数据库复制到主数据库，如图所示。

8.在此阶段，可以从VIP地址(.12)访问GUI，而不是从辅助IP地址。

9.在辅助服务器上启动HA群集，如图所示。

10.群集HA状态显示，主服务器的数据库（复制主服务器）正在复制到右侧的辅助服务器的数据库（复制从服务器），如图所示。

11. GUI显示主用主服务器和备用辅助服务器之间连接的心跳。

12. TEST帐户已成功与思科软件中心同步。

在故障切换和回退期间向SSM现场VIP注册产品实例

应使用本指南配置两个SSM内部服务器之间的高可用性：

部署HA群集：https://www.cisco.com/web/software/286285517/152313/Smart_Software_Manager_On-Prem_8-202006_Installation_Guide.pdf

在本演示中，使用：

.11 — 主服务器的IP地址

.9 — 辅助服务器的IP地址

.14 — 虚拟IP地址

高可用性

1.成功配置HA，将主服务器(.11)显示为主用服务器，将辅助服务器(.9)显示为备用服务器，将VIP(.14)显示为主服务器。

2.群集HA状态显示，主服务器左侧的数据库（复制主服务器）按照映像所示复制到右侧的辅助服务器数据库（复制从服务器）。

3.当SSM本地部署为HA群集时，请登录SSM本地管理工作空间，导航到安全 > 证书，然后使用主机公用名上的虚拟IP地址。

4.此值必须与您计划用于产品目标URL的值匹配。如果部署双堆栈（IPv4和IPv6），此值必须是FQDN，而不是IP地址。

5.更新主机公用名后，请通过将本地帐户与思科智能软件管理器同步，确保用新公用名重新生成证书。

6.在尝试使用目标URL配置中的新公用名重新注册产品之前，必须进行同步。

7.不同步可能导致产品无法注册到新的主机公用名。

8.两个产品实例(annar-39)和(cucmpub)注册到SSM On-Prem的VIP地址，如“产品实例”(Product Instances)选项卡所示。

9.这些产品实例使用/请求的许可证反映在“许可证”选项卡上。

故障转移

1.停止主服务器上的HA群集，如图所示。

2.使用VIP(.14)登录SSM内部GUI，主GUI关闭。

3.辅助服务器(.9)显示为活动服务器。

4.心跳已断开。

5.主服务器(.11)将移至备用状态。

6.使用SSM On-Prem VIP在产品注册URL的传输网关设置中注册产品实例，如图所示。

7.产品实例名称：pi37已使用VIP地址成功注册到SSM现场，如图所示。

8.在“传输网关”设置的产品注册URL中使用SSM现场VIP注册其他产品实例。

9.使用VIP地址（如图所示）通过SSM现场部署成功完成产品注册。

十、产品实例名称：cucm-pub-30已使用VIP地址成功注册到SSM On-Prem，如图所示。

11.两个新产品实例(pi37)和(cucm-pub-30)注册到SSM On-Prem的VIP地址，如“产品实例”(Product Instances)选项卡所示。

12.这些产品实例已使用/请求的许可证反映在“许可证”选项卡上。

13.在主服务器上启动HA群集。

14. HA集群状态显示主数据库是从辅助数据库复制的。

15.主|次，如图所示。

16. GUI显示心跳已连接，辅助处于活动状态，主要处于备用状态，如图所示。

回退

1.停止辅助中的Ha_cluster。

2.可以看到主服务器数据库和辅助服务器数据库的当前状态。

3.使用VIP(.14)登录SSM内部GUI，辅助GUI关闭。

4.主服务器(.11)显示为活动服务器。

5.心跳已断开。

6.辅助服务器(.9)已移至备用状态。

7.在此阶段，可以从VIP地址(.14)访问GUI，而不是从辅助IP地址。

8.在辅助服务器上启动HA群集。

9.群集HA状态显示，左侧主服务器的数据库（复制主服务器）按照预期复制到右侧辅助服务器的数据库（复制从服务器）。

10. GUI显示主用主服务器和备用辅助服务器之间连接的心跳。

11.注册到SSM现场的VIP地址的所有四个产品实例，如“产品实例”选项卡所示。

12.这些产品实例已使用/请求的许可证反映在“许可证”选项卡上。

降级高可用性集群

1. Cisco Smart Manager On-Prem集群可以直接降级为单个独立节点。

2. 使用<ha_teardown>命令，使用现场控制台连接到主/主用SSM现场。

3. 在验证SSM On-Prem的操作后，必须丢弃辅助/备用服务器，且不能重用。

4. 您现在将拥有独立系统，而不是集群。

5. 已启动拆卸，如图所示。

6.触发从属服务器拆卸，如图所示。

7. HA群集已销毁。SSMS现在处于独立模式。

8.使用辅助服务器IP地址访问的GUI不再存放高可用性构件。

9.触发主服务器拆卸，如图所示。

10.已成功禁用HA。

11.使用主服务器IP地址访问的GUI不再存放高可用性构件。

接下来呢？!

1.登录到SSM本地主管理工作区，导航到安全> 证书，并在主机公用名上使用主服务器的（IP地址/主机名/FQDN）。

2.更新主机公用名后，请通过将本地帐户与Cisco SSM同步，确保用新公用名重新生成证书。

3.在尝试使用目标URL配置中的新公用名重新注册产品之前，必须进行同步。

4.不同步可能导致产品无法注册到新的主机公用名。

相关信息

- 控制台指南：https://www.cisco.com/web/software/286285517/151968/Smart_Software_Manager_On-Prem_8_Console_Guide.pdf

- 用户指南：https://www.cisco.com/web/software/286285517/151968/Smart_Software_Manager_On-Prem_8_User_Guide.pdf

- 安装指南:https://www.cisco.com/web/software/286285517/152313/Smart_Software_Manager_On-Prem_8-202006_Installation_Guide.pdf

- 技术支持和文档 - Cisco Systems