目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

验证

故障排除

故障排除命令

摘要

相关信息

简介

此示例配置解决了永久虚电路(PVC)上出现的通信问题。 网络连接丢失（无流量），但终端设备上的PVC保持打开状态。结果是，指向PVC的路由条目仍保留在路由表中，因此数据包会丢失。解决方案是使用操作、管理和维护(OAM)功能检测此类故障，并允许PVC在其路径中发生中断时关闭。本文档显示了两种带OAM和不带OAM的路由器配置。

注意：本文档提供了OAM的介绍性示例配置。有关OAM的详细信息，请参阅使用OAM信元和PVC管理时排除PVC故障的故障。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco IOS®软件版本12.0及以上版本.Cisco IOS软件版本11.1CC中支持有限。但是，建议升级到Cisco IOS软件版本12.0或更高版本。

- 卡，如7200+PA-A1。这是用Cisco IOS®软件版本12.0测试此示例配置时使用的卡。但是，此示例配置中卡类型并不重要。例如，如果使用PA-A3，则show atm pvc命令会提供更多信息，但这些信息与此功能无关。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

配置

网络图

本文档使用以下网络设置：

对于本文档，以下陈述适用：

- 1/116是为ATM交换机两端的PVC分配的虚拟路径标识符/虚拟通道标识符(VPI/VCI)。

- 1/116由ATM交换机切换到1/116。

- 配置示例使用逻辑链路控制(LLC)封装。这是使用aal5snap配置的。

配置

没有OAM

如果没有OAM，交换机两端的路由器配置与下表所示的输出类似：

吉尔德

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

encapsulation aal5snap

伯纳德

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

encapsulation aal5snap

如果Guilder上的PVC关闭，Bernard上的PVC将保持打开状态，如下表所示：

吉尔德

Guilder(config)#interface ATM1/0.116 multipoint

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interface atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

伯纳德

Bernard#show interface atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is up, line protocol is up

[snip]

Bernard#show atm vc interface atm 2/0/0.116

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     149760                UP

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

R    100.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:07, ATM2/0/0.116

C    10.0.0.0/8 is directly connected, ATM2/0/0.116C

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

使用OAM

下表显示启用OAM和PVC管理后路由器配置的样式：

带OAM和PVC管理的Guilder

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Bernard与OAM和PVC管理

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

如果Guilder上的PVC关闭，则Bernard上的PVC关闭，如下表所示：

带OAM和PVC管理的Guilder

Guilder#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Guilder(config)#interface atm 1/0.116

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interfaces atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

Guilder#show atm vc

VCD /                                      Peak  Avg/Min Burst

Interface   Name       VPI   VCI  Type   Encaps   SC   Kbps   Kbps   Cells  Sts

1/0.116    3            1   116   PVC    SNAP     UBR  155000              INAC

Bernard与OAM和PVC管理

Bernard#show atm vc

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     155000              DOWN

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

Bernard#show interfaces atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is down, line protocol is down

[snip]

Bernard#show atm pvc 1/116

ATM2/0/0.116: VCD: 4, VPI: 1, VCI: 116

UBR, PeakRate: 155000

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

InPkts: 39, OutPkts: 53, InBytes: 3504, OutBytes: 5636

InPRoc: 36, OutPRoc: 21, Broadcasts: 33

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 3, OutAS: 0

OAM cells received: 345

F5 InEndloop: 194, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 151, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 477

F5 OutEndloop: 326, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 151

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

故障排除命令

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

注意：在发出debug命令之前，请参阅有关Debug命令的重要信息。

- debug atm oam — 显示OAM信元和有关OAM的一般信息。

- show interfaces atm — 显示有关ATM接口的信息。

- show atm pvc — 显示所有ATM永久虚电路(PVC)和流量信息。仅在Cisco IOS软件版本11.3T及更高版本中工作。

- show atm vc — 显示所有ATM虚电路和流量信息。提供的信息比show atm pvc少，但在Cisco IOS软件版本11.3T之前的软件版本中可用。

- show ip route — 显示IP路由表。

对于OAM和PVC管理，您还可以使用oam retry <count 1> <count 2> <count 3>命令：

- <count 1>是宣告VC启动之前的OAM重试计数。

- <count 2>是在声明VC关闭之前的OAM重试计数。

- <count 3>是OAM重试轮询频率。

摘要

- 禁用OAM时：

- PVC的状态取决于相应物理接口的状态。随后，关闭或处于故障状态的接口下的PVC显示为down，而连接的接口下的PVC显示为up。

- 启用oam-pvc manage时:

- PVC的状态取决于收到OAM环回应答。

- 如果出现以下情况，则PVC声明为关闭：

- 5个（默认）连续的F5环回信元不会返回，环回指示符为1。

- 接收警报指示信号(AIS)或远程缺陷指示器(RDI)信元，指示沿着VC路径的故障。

- 如果配置了oam-pvc <0-600>,而没有manage关键字：

- 路由器发送OAM F5环回信元，但如果未收到子接口PVC的环回指示符1，则不会禁用它们。这是在实时网络环境中进行故障排除的相关工具。

相关信息

- 运营、管理和维护(OAM)增强

- 技术支持和文档 - Cisco Systems