目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

支持的功能

规则

配置

网络图

配置

显示命令

故障排除

相关信息

简介

本文档提供了使用ATM路由器模块(ARM)进行LAN仿真的示例配置。

ARM在第2层和第3层网络拓扑之间提供Catalyst 8540多服务交换路由器(MSR)和8510 MSR高速网际网络。安装ARM后，您不再需要选择第3层或ATM技术，企业和城域应用的情况通常如此。相反，您可以在同一多服务ATM交换机路由器机箱中同时使用第3层和ATM技术。

配备ARM功能的Catalyst 8510或8540 MSR提供从以太网到ATM以及从ATM到ATM的桥接和路由。

ARM提供Catalyst 8510或8540 CSR（园区交换路由器）中使用的第3层交换接口模块与Catalyst 8510或8540 MSR机箱中使用的ATM端口适配器和接口模块之间的互操作性。因此，您可以在配备ARM的Catalyst 8510或8540 MSR机箱中组合第3层和ATM端口适配器以及接口模块。请参阅Cisco Catalyst 8540 CSR与Cisco Catalyst 8540 MSR之间的主要区别，以了解有关Catalyst 8500 MSR与Catalyst 8500 CSR之间的区别的详细信息。

在Catalyst 8510或8540 MSR机箱中，在编号为0至3和9至12的插槽中，最多可安装两个ARM。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

在Cisco IOS®软件版本12.0(10)W5(18b)的Catalyst 8510 MSR和在Cisco IOS软件版本12.0(4a)W5(11a)的Catalyst 8540 MSR上引入了使用ARM的LAN仿真)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

支持的功能

ARM基于思科快速转发(CEF)，支持以下功能：

- 开放最短路径优先(OSPF)、路由信息协议(RIP)、RIP2、内部网关路由协议(IGRP)和增强型IGRP。

- 互联网控制消息协议(ICMP)目标不可达和重定向消息。

- 负载均衡最多两条等价路径。

- 集成路由和桥接(IRB)。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用此网络设置。插槽9中有ARM卡。

配置

本文档使用以下配置：

- Catalyst 5500（交换机）

- Catalyst 5500（LANE卡）

- Cisco 7000

- Cisco 7206

- Catalyst 8540 MSR

注意：这些配置仅显示与LANE相关的命令。

Catalyst 5500（交换机）

set vlan 3 4/5

set vlan 2 4/4

Catalyst 5500（LANE卡）

hostname ATM

!

!

!

lane database ARM

name elan2 server-atm-address 47.009181000000009021449C01.00E01E2EE861.02

name elan3 server-atm-address 47.009181000000009021449C01.00E01E2EE861.03

!

interface Ethernet0

!

interface ATM0

atm preferred phy B

atm pvc 1 0 5 qsaal

atm pvc 2 0 16 ilmi

lane config auto-config-atm-address

lane config database ARM

!

interface ATM0.2 multipoint

lane server-bus ethernet elan2

lane client ethernet 2 elan2

!

interface ATM0.3 multipoint

lane server-bus ethernet elan3

lane client ethernet 3 elan3

Cisco 7000

hostname 7000a

!

interface Loopback0

ip address 140.40.40.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/3

ip address 45.45.45.2 255.255.255.0

!

router eigrp 1

network 45.0.0.0

network 140.40.0.0

Cisco 7206

hostname 7206B

!

interface Loopback0

ip address 150.50.50.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet6/0

ip address 40.40.40.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

router eigrp 1

network 40.0.0.0

network 150.50.0.0

Catalyst 8540 MSR

hostname C8540-MSR

!

interface Loopback0

ip address 160.60.60.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM9/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM9/0/0.2 multipoint

ip address 40.40.40.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

lane client ethernet elan2

!

interface ATM9/0/0.3 multipoint

ip address 45.45.45.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

lane client ethernet elan3

!

router eigrp 1

network 40.0.0.0

network 45.0.0.0

network 160.60.0.0

no auto-summary

显示命令

此部分提供您能使用的，用以确认您的配置正常工作的信息。

发出以下命令以测试网络是否正常运行：

- ping

- show ip route

- show ip cef

- show lane le-arp interface atm card/子卡/port[.subinterface-number]

命令输出解释程序工具（仅限注册用户）支持某些 show 命令，使用此工具可以查看对 show 命令输出的分析。

下一个示例输出是在网络图中所示的设备上输入这些命令的结果。此输出表示，网络在适当地运行。ping从Catalyst 8540 MSR的ATM9/0/0.3接口到Cisco 7000路由器的Ethernet0/3接口。

C8540-MSR# ping 45.45.45.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 45.45.45.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

您也可以通过从Catalyst 8540 ping Cisco 7206的Ethernet6/0接口来测试Catalyst 8540 MSR和Cisco 7200路由器之间的连接。此输出示例显示ping成功。

C8540-MSR# ping 40.40.40.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 40.40.40.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

测试连通性的另一种方法是发出show ip route命令。Catalyst 8540 MSR具有通过地址150.50.0.0（由IGRP获取）到Cisco 7200路由器后面的网络的路由，并具有通过地址140.40.0.0（通过IGRP获取）到Cisco 7000路由器后面的网络的路由也是。

C8540-MSR# show ip route

D  140.40.0.0/16 [90/130816] via 45.45.45.2, 00:34:58, ATM9/0/0.3

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

160.60.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C  160.60.60.0 is directly connected, Loopback0

C  40.40.40.0 is directly connected, ATM9/0/0.2

D  150.50.0.0/16 [90/130816] via 40.40.40.2, 00:29:50, ATM9/0/0.2

45.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C  45.45.45.0 is directly connected, ATM9/0/0.3

C8540-MSR# show ip cef

40.40.40.0/24       attached               ATM9/0/0.2

40.40.40.0/32       receive

40.40.40.1/32       receive

40.40.40.2/32       40.40.40.2             ATM9/0/0.2

40.40.40.255/32     receive

45.45.45.0/24       attached               ATM9/0/0.3

45.45.45.0/32       receive

45.45.45.1/32       receive

45.45.45.2/32       45.45.45.2             ATM9/0/0.3

45.45.45.255/32     receive

140.40.0.0/16       45.45.45.2             ATM9/0/0.3

150.50.0.0/16       40.40.40.2             ATM9/0/0.2

160.60.60.0/24      attached               Loopback0

160.60.60.0/32      receive

160.60.60.1/32      receive

160.60.60.255/32    receive

要查看Catalyst 8540上子接口的LANE ARP表，请发出show lane le-arp命令。

C8540-MSR# show lane le-arp interface atm 9/0/0.2

Hardware Addr   ATM Address                                  VCD  Interface

0030.7b1e.90a8  47.009181000000009021449C01.00E01E2EE860.02  878  ATM9/0/0.2

C8540-MSR# show lane le-arp interface atm 9/0/0.3

Hardware Addr   ATM Address                                  VCD  Interface

0000.0c0d.fdcb  47.009181000000009021449C01.00E01E2EE860.03  876  ATM9/0/0.3

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- LAN 仿真示例配置

- LANE 设计推荐

- 排除LAN仿真交换环境故障

- LANE（LAN仿真）支持页

- ATM （异步传输模式）支持页面

- 技术支持和文档 - Cisco Systems