目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

验证

路由器 1

ATM 交换机

故障排除

相关信息

简介

帧中继(FR)到ATM服务互通功能允许FR最终用户和ATM最终用户之间的通信。它基于帧中继论坛(FRF.8) 实施协议，该协议规定，如果在两个终端站之间的软件中有执行FRF.8中规定的规范的路由器，则FR终端站可以与ATM终端站通信。

本文档介绍在LightStream 1010上使用FRF.8（转换模式）的FR到ATM服务互通的示例配置。此配置也适用于Catalyst 8510 MSR或8540 MSR。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco IOS®版本12.0(3c)W5(9)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用以下网络设置：

路由器1中此示例配置中使用的FR流量整形参数为：

- 承诺信息速率(CIR)= 64 kbps

- 承诺突发量(Bc)= 8000

- 超额突发量(Be)= 8000

注意：有关如何对帧中继流量整形连接进行故障排除的详细说明，请参阅帧中继流量整形的show命令。

配置

本文档使用以下配置：

- 路由器 1

- ATM 交换机

- 路由器 2

注意：这些配置仅包含与帧中继到ATM服务互通相关的信息。

路由器 1

controller E1 5/0

channel-group 30 timeslots 1-31

!

interface Serial5/0:30

ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

!--- The FR encapsulation used is IETF. It should match the switch.

no fair-queue

frame-relay traffic-shaping

!--- Enabling FR traffic shaping on this interface.

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 12.12.12.1 123 broadcast

!

map-class frame-relay test-iwf

no frame-relay adaptive-shaping

!--- Traffic shaping parameters configured.

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

ATM 交换机

frame-relay connection-traffic-table-row index 123 64000

8000 128000 8000 vbr-nrt 123

!

controller E1 4/0/0

clock source free-running

channel-group 30  timeslots 1-31

!

interface Serial4/0/0:30

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

!--- The FR encapsulation used is IETF.

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

!--- Interface type is dce, because it is providing clocking.

frame-relay pvc 123 rx-cttr 123 tx-cttr 123 service translation

interface  ATM0/0/0 0 123

!--- This command makes the translation from !--- Frame Relay to ATM PVC 123.

路由器 2

interface ATM2/0.123 point-to-point

ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 0/123

!--- Configured ATM PVC 0/123 with traffic shaping and !--- oam-pvc management enabled.

vbr-nrt 163 81 49

broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

路由器2上的流量整形参数可以从ATM交换机上的帧中继连接流量表中获取（请参阅部分）。

验证

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

命令输出解释程序工具（仅限注册用户）支持某些 show 命令，使用此工具可以查看对 show 命令输出的分析。

- show frame-relay lmi

- show frame-relay map

- show frame-relay pvc

- show atm vc interface atm 0/0/0

- show frame-relay connection-traffic-table-row

- show atm connection-traffic-table

- show frame-relay interface resource serial 4/0/0:30 all-information

以下输出是在网络图中所示的设备上输入上述命令的结果。此输出表示，网络在适当地运行。

路由器 1

注意：当将Cisco路由器连接到第三方连接时，最好使用互联网工程任务组(IETF)本地管理接口(LMI)。 请注意，LMI是Cisco，而帧中继是DTE，因为它从交换机接收时钟。

Router1# show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 1222             Num Status msgs Rcvd 1222

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 2

要验证dlci是否已启动并映射到相应的IP地址，请使用show frame-relay map命令。

Router1# show frame-relay map

Serial5/0:30 (up): ip 12.12.12.1 dlci 123(0x7B,0x1CB0), static,

broadcast,

IETF, status defined, active

要检查帧中继pvc的状态，请使用show frame-relay pvc命令。在下面的输出中，我们可以看到它处于活动状态。

Router1# show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial5/0:30

input pkts 786           output pkts 549          in bytes 742312

out bytes 684503         dropped pkts 6           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 1          out bcast bytes 608

pvc create time 03:25:16, last time pvc status changed 03:09:30

ATM 交换机

注意：术语ATM-PX/Y/Z指伪接口。

ATMswitch# show atm vc interface atm 0/0/0

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/0/0          0    5     PVC    ATM2/0/0          0    43    QSAAL  UP

ATM0/0/0          0    16    PVC    ATM2/0/0          0    35    ILMI   UP

ATM0/0/0          0    101   PVC    ATM0/1/0          0    101          UP

ATM0/0/0          0    102   PVC    ATM0/1/0          0    102          UP

ATM0/0/0          0    123   PVC    ATM-P4/0/0        30   155          UP

要在交换机中显示帧中继到ATM的连接，请使用show frame-relay connection-traffic-table-row命令，如下所示：

ATMswitch# show frame-relay connection-traffic-table-row

Row            cir      bc     be      pir      fr-atm Service-category    ATM Row

100           64000   32768   32768   64000            vbr-nrt              100

123           64000   8000    8000    128000           vbr-nrt              123

ATMswitch# show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

10           cbr            50000                                 none

11           cbr             1000                                 none

12           cbr            11700                                 none

100          vbr-nrt           81          81-0        50         none

123          vbr-nrt          163          81-0        49         none

<-- (*)

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

(*)在创建frame-relay connection-traffic-table-row时，会关联ATM表行索引，其中ATM流量整形参数是使用宽带载波间接口(B-ICI)规范V2.0自动计算的(请参阅公式)。

ATMswitch# show frame-relay interface resource serial 4/0/0:30 all-information

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management configuration:

Input queues (PAM to switch fabric):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Output queues (PAM to line):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Overflow servicing for VBR: enabled

Available bit rates (in bps):

1920000 vbr-nrt RX, 1920000 vbr-nrt TX

1920000 abr RX,     1920000 abr TX

1920000 ubr RX,     1920000 ubr TX

Overbooking: disabled

Resource Management state:  Allocated bit rates (in bps):

64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX,     0 abr TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

Actual allocated bit rates (in bps):

64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX,     0 abr TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- ATM到帧中继互通技术支持

- ATM技术支持