目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

帧中继到ATM网络互通功能允许帧中继流量通过ATM网络传输。根据帧中继论坛(FRF.5)实 施协议，它使两个帧中继终端站能够通过ATM网络相互通信。

本文档介绍在LightStream 1010上使用FRF.5的帧中继到ATM网络互通的示例配置。此配置也适用于Catalyst 8510 MSR或8540 MSR。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco IOS®软件版本12.0(3c)W5(9)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用以下网络设置：

此示例配置中使用的帧中继流量整形参数包括：

- 承诺信息速率(CIR)= 64 kbps

- 承诺突发量(Bc)= 8000

- 超额突发量(Be)= 8000

配置

本文档使用以下配置：

- 路由器 1

- ATM交换机1

- ATM交换机2

- 路由器 2

注意：以下配置仅包含相关信息。

路由器 1

controller E1 5/0

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial5/0:1

ip address 13.13.13.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay

no fair-queue

frame-relay traffic-shaping

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 13.13.13.1 124

!

map-class frame-relay test-iwf

no frame-relay adaptive-shaping

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

ATM交换机1

!

controller E1 4/0/0

clock source free-running

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial4/0/0:1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay pvc 124 rx-cttr 124 tx-cttr 124 network interface ATM0/1/1 0 124

ATM交换机2

frame-relay connection-traffic-table-row index 124 64000 8000 128000 8000 abr 124

!

controller E1 4/1/0

channel-group 1  timeslots 1-15

!

interface Serial4/1/0:1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay pvc 124 rx-cttr 124 tx-cttr 124 network interface ATM0/1/1 0 124

路由器 2

controller E1 4/0

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial4/0:1

ip address 13.13.13.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

ip mroute-cache

frame-relay traffic-shaping

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 13.13.13.2 124

!

map-class frame-relay test-iwf

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

no frame-relay adaptive-shaping

验证

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

命令输出解释程序工具（仅限注册用户）支持某些 show 命令，使用此工具可以查看对 show 命令输出的分析。

- show frame connection-traffic-table-row

- show atm connection-traffic-table

- show atm vc interface atm 0/1/1

- show frame-relay interface resource serial 4/0/0:1 all-information

以下输出是在网络图所示的设备上发出这些命令的结果。此输出表示，网络在适当地运行。

注意：术语ATM-PX/Y/Z表示伪接口。

ATMswitch1# show frame-relay connection-traffic-table-row

Row           cir       bc      be      pir      fr-atm Service-category      ATM Row

124          64000     8000    8000    128000               abr                124

ATMswitch1# show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs        cdvt

124          abr             173          90                     none

ATMswitch1# show atm vc interface atm 0/1/1

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/1/1          0    5     PVC    ATM2/0/0          0    48    QSAAL  UP

ATM0/1/1          0    16    PVC    ATM2/0/0          0    40    ILMI   UP

ATM0/1/1          0    18    PVC    ATM2/0/0          0    74    PNNI   UP

ATM0/1/1          0    34    PVC    ATM2/0/0          0    73    NCDP   UP

ATM0/1/1          0    124   PVC    ATM-P4/0/0        1    156          UP

ATMswitch1# show frame-relay interface resource serial 4/0/0:1 all-information

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management configuration:

Input queues (PAM to switch fabric):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Output queues (PAM to line):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Overflow servicing for VBR: enabled

Overbooking: disabled

Resource Management state:

Available bit rates (in bps):

896000 vbr-nrt RX, 896000 vbr-nrt TX

896000 abr RX, 896000 abr TX

896000 ubr RX, 896000 ubr TX

Allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

64000 abr RX, 64000 abr TX

0 ubr RX, 0 ubr TX

Actual allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

64000 abr RX, 64000 abr TX

0 ubr RX, 0 ubr TX

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 帧中继论坛(FRF.5)

- ATM到帧中继互通技术支持

- ATM技术支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems