Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Armadilhas SNMP para associação/desassociação de AP na WLC do AirOS

Introduction

Este documento descreve as armadilhas SNMP (Simple Network Manager Protocol) que uma WLC AireOS envia para associação/desassociação de AP.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Controlador de LAN sem fio (WLC)

- Pontos de acesso (AP)

- SNMP (Simple Network Manager Protocol)

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que você entende o impacto potencial de qualquer etapa.

Informações de Apoio

Para cada evento de dissociação/associação de AP, a WLC deve enviar uma interceptação SNMP com os seguintes OIDs (Object Identifiers, identificadores de objeto):

Armadilha de dissociação (vínculos variáveis)

1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime) <— incluído em armadilhas como a primeira ligação variável

1.3.6.1.6.3.1.1.4.1 (snmpTrapOID) <— segunda ligação variável (o valor deste é outro OID, indicando o evento de dissociação de AP)

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 (bsnAPDisassociado) <— OID indicando o evento

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.2.20 (bsnAPMacAddrTrapVariable) <— componente trap, endereço MAC de rádio base (Media Access Control) do AP

1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.3 (bsnAPName) <— componente trap

Base de Informações de Gerenciamento (MIB): AIRESPACE-WIRELESS-MIB (todos os OIDs, exceto sysUpTime e snmpTrapOID):

Armadilha de associação (associações variáveis)

1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime) <— incluído em armadilhas como a primeira ligação variável

1.3.6.1.6.3.1.1.4.1 (snmpTrapOID) <— segunda associação variável (o valor deste é outro OID, indicando o evento de associação do AP)

1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4 (ciscoLwappApAssociated) <— OID indicando o evento

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.5 (cLApName) <— componente trap, nome do AP

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.16 (cLApLastRebootReason) <— componente de interceptação (essencialmente a razão pela qual o AP se desconectou anteriormente)

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.36 (cLApDataEncryptionStatus) <— componente de interceptação

MIB: CISCO-LWAPP-AP-MIB (todos os OIDs, exceto sysUpTime e snmpTrapOID).

Armadilhas SNMP para associação/desassociação de AP na WLC do AirOS

Configuração

A configuração do controle de interceptação (trap control) pode ser definida na GUI do WLC com o controle de registro do AP (Management > SNMP > Trap Controls > AP > AP Register). Iss está habilitado por padrão. Além disso, a WLC precisa de um receptor de interceptação configurado (Management > SNMP > Trap Receivers) na GUI também.

Verifique a associação e a dissociação do AP:

1. Traplog

A saída de show traplog na WLC mostra contadores para armadilhas associadas e dissociadas, além das mensagens para cada evento como mostrado abaixo:

(Cisco Controller) >show trap log

AP Traps Statistics

AP Associated Traps ............... 1

AP Disassociated Traps ............ 1

23 Fri Jun 14 23:32:22 2019 AP 'torres-3802', MAC: 40:01:7a:73:fd:c0 disassoc

iated previously due to AP Reset. Uptime: 0 days,

00 h 02 m 05 s . Reason: controller reboot comman

d.

24 Fri Jun 14 23:29:32 2019 AP Disassociated. Base Radio MAC:40:01:7a:73:fd:c

0 ApName - torres-3802

2. Captura do pacote

A desassociação aparecerá nas capturas de pacote, como mostrado na imagem:

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 é o OID para indicar que o AP está desconectado, seguido pela instância de bsnAPMacAddrTrapVariable com o rádio MAC base do AP (40:01:7a:73:fd:c0) e instância de bsnAPName com o nome AP (torres-3802 é traduzido do valor hexadecimal).

A associação aparecerá nas capturas de pacote, como mostrado na imagem:

1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4 é o OID para indicar que o AP conectado de volta à WLC, seguido pela instância de cLApName com o nome do AP (torres-3802 é traduzido do valor hexadecimal) e instância de cLAp LastRebootReason (nesse caso, é o número 4 para indicar uma reinicialização manual a partir da WLC).

Abaixo dos filtros do Wireshark podem ser usados para os pacotes SNMP:

1. snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8

2. snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4

3. (snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 ou snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4) e snmp.value.octets == "<nome AP>"