Contents

Introduction

Informações de Apoio

Abreviaturas

Falha em ambos os HDD

Falha de HDD em servidor de computação

Falha de HDD no servidor controlador

Falha em ambos os HDD no OSD-Computing Server

Falha de HDD em ambos os servidores OSPD

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para substituir as duas unidades de disco rígido com defeito em um servidor em uma configuração Ultra-M que hospeda as VNFs (Virtual Network Functions, funções de rede virtual) do StarOS.

Informações de Apoio

O Ultra-M é uma solução de núcleo de pacotes móveis virtualizados, pré-embalada e validada, projetada para simplificar a implantação de VNFs. O OpenStack é o Virtualized Infrastructure Manager (VIM) para Ultra-M e consiste nos seguintes tipos de nó:

- Computação

- Disco de Armazenamento de Objeto - Computação (OSD - Compute)

- Controlador

- Plataforma OpenStack - Diretor (OSPD)

A arquitetura de alto nível da Ultra-M e os componentes envolvidos estão descritos nesta imagem:

Arquitetura UltraM

Este documento destina-se ao pessoal da Cisco familiarizado com a plataforma Ultra-M da Cisco e detalha as etapas necessárias para serem executadas no nível de VNF do OpenStack e CPS no momento da substituição do servidor do controlador.

Note: A versão Ultra M 5.1.x é considerada para definir os procedimentos neste documento.

Abreviaturas

VNF

Função de rede virtual

CF

Função de controle

SF

Função de serviço

ESC

Controlador de serviço elástico

MOP

Método de Procedimento

OSD

Discos de Armazenamento de Objeto

HDD

Unidade de disco rígido

SSD

Unidade de estado sólido

VIM

Virtual Infrastructure Manager

VM

Máquina virtual

EM

Gestor de Elementos

UAS

Ultra Automation Services

UUID

Identificador de ID universal exclusivo

Falha em ambos os HDD

1. Cada servidor Baremetal será equipado com duas unidades de disco rígido para atuar como DISCO BOOT na configuração do Raid 1. Em caso de falha de um disco rígido, como há redundância de nível RAID 1, a unidade de disco rígido defeituosa pode ser trocada e removida em operação. Mas quando ambas as unidades de disco rígido falharem, o servidor ficará inoperante e o acesso ao servidor será perdido. Assim, para restaurar o acesso ao servidor e aos serviços, é necessário substituir as unidades de disco rígido e adicionar o servidor à pilha de nuvem existente.

2. O procedimento para substituir um componente defeituoso no servidor UCS C240 M4 pode ser chamado de: Substituindo os componentes do servidor

3. No caso de ambas as falhas de HDD, substitua apenas essas duas HDDs defeituosas no mesmo servidor UCS 240M4. O procedimento de atualização do BIOS não é necessário após a substituição de novos discos.

4. Na solução baseada em OpenStack (Ultra-M), o servidor Baremetal UCS 240M4 pode assumir uma das seguintes funções: Computação, OSD-Compute, Controlador e OSPD. As etapas necessárias para lidar com ambas as falhas de HDD em cada uma dessas funções de servidor são mencionadas nessas seções.

Note: Nos cenários em que os dois discos HDD estão saudáveis, mas algum outro hardware está com defeito no servidor UCS 240M4, substitua o UCS 240M4 por um novo hardware, mas reutilize os mesmos discos rígidos. Entretanto, nesse caso, se apenas as unidades de disco rígido estiverem com defeito, reutilize o mesmo UCS 240M4 e substitua as unidades de disco rígido com defeito por novas unidades de disco rígido.

Falha de HDD em servidor de computação

Se a falha de ambas as unidades de disco rígido for observada no UCS 240M4, que está atuando como nó de computação, siga o procedimento de substituição no link abaixo: PCRF-Replacement-of-Compute-Server-UCS-C240-M4

Falha de HDD no servidor controlador

Se a falha de ambas as unidades de disco rígido for observada no UCS 240M4, que atua como um nó de controlador, siga o procedimento de substituição de: PCRF-Replacement-of-Controller-Server-UCS-C240-M4

Como o servidor controlador que observa ambas as falhas de HDD não poderá ser acessado via SSH, faça login em outro nó de controlador para executar o procedimento de desligamento correto listado no link acima.

Falha em ambos os HDD no OSD-Computing Server

Se a falha de ambas as unidades de disco rígido for observada no UCS 240M4, que atua como nó OSD-Compute, siga o procedimento de substituição de: PCRF-Replacement-of-OSD-Compute-UCS-240M4

No procedimento mencionado neste link, o desligamento correto do armazenamento Ceph não pode ser executado porque a falha resulta em inalcançabilidade do servidor. Portanto, ignore essas etapas.

Falha de HDD em ambos os servidores OSPD

Se a falha de ambas as unidades de disco rígido for observada no UCS 240M4, que atua como um nó OSPD, siga o procedimento de substituição de: Replacement-of-OSPD-Server-UCS-240M4-CPS

Nesse caso, você não precisa de backup OSPD armazenado anteriormente para restauração após a substituição do disco rígido, caso contrário, será como uma reimplantação completa da pilha.