Contents

Introduction

Informações de Apoio

Abreviaturas

Fluxo de trabalho do MoP

Switch Catalyst em uma configuração Ultra-M

Prerequisites

Procedimento de substituição de switch

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para substituir um switch catalyst com falha em uma configuração Ultra-M que hospeda as VNFs (Virtual Network Functions, funções de rede virtual) do StarOS.

Informações de Apoio

O Ultra-M é uma solução de núcleo de pacotes móveis virtualizados, pré-embalada e validada, projetada para simplificar a implantação de VNFs. Os servidores que fazem parte da configuração Ultra-M estão conectados a três tipos diferentes de switches:

- Catalyst Switch

- Switch Folha

- Switch spine

A topologia de rede de uma configuração Ultra-M é a mostrada nesta imagem:

Topologia de rede UltraM

Note: A topologia de rede é apenas uma representação, as conexões entre os switches podem variar um pouco e depende da solução implantada. Este documento destina-se ao pessoal da Cisco que conhece a configuração do Cisco Ultra-M e as operações do Switch Catalyst.

Abreviaturas

VNF

Função de rede virtual

CAT

Catalyst Switch

MOP

Método de Procedimento

LAN

Rede local

FTP

Protocolo de transferência de arquivo

TFTP

Protocolo trivial file transfer

CIMC

Controlador de gerenciamento integrado da Cisco

Fluxo de trabalho do MoP

Fluxo de trabalho de alto nível do procedimento de substituição

Switch Catalyst em uma configuração Ultra-M

Em uma configuração Ultra-M, o Switch CAT lida com estas três redes:

- Rede de gerenciamento - Conexão da porta CIMC dos servidores UCS e da porta de gerenciamento dos switches Nexus

- OpenStack Provisioning Network - Conexão da porta LAN1 de todos os servidores UCS

- Rede externa - Conexão ao switch do próximo salto

Cada rack em uma configuração Ultra-M terá um Switch CAT para lidar com as três redes acima para os dispositivos presentes no rack. Como há apenas um switch cat por rack e não há redundância para o switch CAT, durante a substituição de um switch CAT defeituoso, as redes tratadas pelo switch CAT serão afetadas. Mas como nenhum tráfego de nível de serviço é transportado por essas redes, não haveria nenhum impacto no serviço no momento do procedimento de substituição.

Prerequisites

1. Faça um backup do arquivo de configuração do switch CAT com o uso de ftp/tftp antes de continuar com a substituição do switch.

CAT-POD1-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [cat-pod1-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

2. Verifique a versão atual do software em execução no switch e anote-a.

CAT-POD1-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

3. Verifique a licença atual.

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

4. Anote os cabos físicos conectados ao switch e também o status da porta.

CAT-POD1-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX

<snip>

Procedimento de substituição de switch

1. Instale o novo switch no rack e conecte os cabos ao switch conforme observado. As etapas para a instalação do switch podem ser encontradas no link abaixo: Guia de instalação de hardware do switch Catalyst 3850

2. Execute a Configuração expressa para inserir as informações de IP iniciais. Esta ação permite o acesso ao switch através do endereço IP para mais configuração. As etapas para executar a configuração expressa podem ser encontradas no link abaixo: Guia de introdução do switch Catalyst 3850

3. Verifique a versão de software do switch CAT e atualize/rebaixe para a versão de software anterior de acordo com o link fornecido aqui: Técnicas de recuperação, gerenciamento e atualização do switch Catalyst 3850 Series

4. Verifique o nível de licença do novo switch CAT e confirme se ele está de acordo com as configurações de licença antigas.

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

5. Transfira o backup de configuração para o novo switch.

CAT-POD1-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

6. Recarregue o switch após carregar a configuração de backup.

CAT-POD1-01#reload

7. Quando o switch estiver ativo, verifique o status da porta e confirme se está como antes.

CAT-POD1-01#show int status