Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configuração do CIMC e lançamento do KVM

instalação de imagem CMX

configuração inicial de CMX

instalação de nó CMX

Introduction

Este documento orientará os administradores de rede na instalação do Cisco CMX 10.5 no dispositivo MSE 3365. Esse processo também inclui as instruções sobre como configurar o Cisco Integrated Management Controller (CIMC) necessário para a instalação.

Note: Não é possível atualizar do CMX 10.2, 10.3 ou 10.4 para 10.5. É necessária uma nova instalação. Se você tentar atualizar diretamente, aparecerá a seguinte mensagem de erro:

MD5 não correspondeu, parece que o arquivo cmx está corrompido. Faça o download do arquivo novo e tente novamente.

Atualizar da versão 10.5 para uma versão mais recente (por exemplo, de 10.5.0-206 a 10.5.1-26) pode ser feito na GUI: Sistema->Configurações->Atualizar

Para evitar atingir o CSCvn64747 ao instalar o 10.5.1, é recomendável instalar primeiro o 10.5.0 e depois atualizar para 10.5.1.

Prerequisites

Requirements

Cisco MSE 3365.

Arquivo ISO Cisco CMX 10.5.

Componentes Utilizados

Componentes usados neste guia:

- Cisco MSE 3365 com CIMC versão 2.0(3i),

- Cisco Connected Mobile Experiences versão 10.5.0-206.

- MacBook executando MacOS Mojave e Google Chrome como navegador da Web.

Configurar

Configuração do CIMC e lançamento do KVM

Etapa 1 Conecte o monitor e o teclado. Inicializar máquina. Pressione F8 para entrar na configuração do CIMC:

Figura 1. Tela de inicialização

Etapa 2 Configurar os parâmetros do CIMC, pressione F10 para salvar e aguardar 45 segundos para que as alterações sejam aplicadas. Pressione F5 para atualizar e verificar se as configurações foram aplicadas. Clique em ESC para sair.

Figura 2. Utilitário de configuração do Cisco CIMC

Para obter acesso ao CIMC de sua rede, conecte o MSE 3365 ao switch através da porta de gerenciamento localizada na parte traseira do dispositivo.

Figura 3. Interface de gerenciamento

Etapa 3 No navegador do Chrome Web, vá para http://<cimc_ip_address>. Se for necessária permissão para o Adobe Flash player ser executado, pressione para obter o Adobe Flash player e Permitir:

Figura 4. Iniciando a interface CIMC

Etapa 4 Ao fazer login pela primeira vez, o nome de usuário padrão será admin. A senha padrão é password.

Figura 5. acesso à GUI do CIMC

Etapa 5 Pressione Launch KVM Console (Iniciar console KVM) e, em seguida, OK. Se você estiver executando o CIMC v2 (figura 5), a versão 1.6.0_14 do Java ou posterior é necessária para executar o KVM.

Figura 6. Iniciar o console KVM no CIMC v2

O CIMC v3 (figura 6) suporta interface HTML5 e não exige Java.

Figura 7. KVM baseado em HTML

Se decidir usar o KVM baseado em HTML, você terá que ativar pop-ups ou clicar no link para abrir o pop-up manualmente.

Figura 8. Ativação dos pop-ups

Etapa 6 Depois que o KVM for iniciado, pressione em Virtual Media e Ative Virtual Devices. Depois que os dispositivos virtuais forem ativados, o menu suspenso será expandido e outras opções serão exibidas. Pressione "MAP CD/DVD" para mapear o arquivo ISO:

Figura 9. Mapeie a mídia virtual

Etapa 7 Selecione a imagem do CMX baixada e pressione Mapear dispositivo. Depois de pressionado, o menu Virtual Media (Mídia virtual) será expandido novamente para mostrar qual imagem está mapeada:

Figura 10. Mapeie a mídia virtual

Figura 11. O menu suspenso expandirá e mostrará o nome de arquivo da imagem mapeada

Etapa 8 Depois de verificar se a imagem está conectada corretamente, vá para a guia Energia e selecione Redefinir sistema (inicialização a quente) para reinicializar a máquina. Durante o processo de inicialização, pressione F7 para iniciar a instalação da imagem mapeada:

Figura 12. Opções de alimentação no KVM

Figura 13. menu de seleção de inicialização do CIMC

instalação de imagem CMX

Etapa 1 Selecione Install CMX using current console para continuar a instalação. Depois de selecionados, os scripts de instalação começarão a carregar:

Figura 14. Seleção do método de instalação do CMX

Figura 15. Rastreamento de scripts de instalação do CentOS

Etapa 2 Quando o instalador for iniciado, ele pedirá uma confirmação. Digite yes e pressione Enter para continuar a instalação. "Sim" pode aparecer no canto superior esquerdo:

Figura 16. O prompt para continuar a instalação pode não estar alinhado

Figura 17. Quando Enter for pressionado, a instalação será iniciada

Etapa 3 Durante a instalação, o prompt mostrará Executando tarefas de configuração pós-instalação. Isso exige que o usuário pressione Enter para continuar o processo de instalação que deve levar entre 20 e 30 minutos:

Figura 18. Informações de prompt

configuração inicial de CMX

Etapa 1 Após a conclusão da instalação, a máquina será reinicializada automaticamente. Desta vez, não pressione nenhuma tecla durante a inicialização:

Figura 19. O processo de inicialização continuará sem qualquer entrada do usuário

Etapa 2 Fazer login no CMX usando as credenciais padrão (cmxadmin/cisco) exibidas na parte superior:

Figura 20. login inicial do Cisco CMX

Etapa 3 Você será solicitado a alterar a senha para usuários raiz e cmxadmin. As especificações de senha devem ser atendidas:

Figura 21. Definir senha do Cisco CMX

Etapa 4 Configurar os parâmetros de rede. O gateway e o DNS precisam estar acessíveis para que as configurações de rede sejam aplicadas. Caso contrário, você será solicitado a configurar os parâmetros de rede novamente. Se eles estiverem acessíveis, os serviços keepalive serão reiniciados. Durante esse processo, NÃO pressione Enter!!!

Figura 22. Configuração de rede na configuração inicial

Figura 23. se o gateway estiver inacessível, o prompt de configuração de rede aparecerá

Etapa 5 Depois que os serviços de keepalive forem reiniciados, a instalação solicitará a inserção do endereço IP, da região e do país do servidor NTP. Caso o NTP não seja usado, o prompt pulará para a configuração Fuso horário e hora/data.

Figura 24. Configuração de NTP e fuso horário

Figura 25. Seleção de país

Etapa 6 O próximo prompt solicitará que você selecione a opção se quiser criptografia de disco. A configuração da CLI termina aqui e o restante da configuração será feita através da interface da Web (GUI) do CMX.

Figura 26. Configuração de criptografia de disco

instalação de nó CMX

Acesse a GUI do CMX através de https://<cmx_ip_address> :1984. A porta 1984 é usada somente durante a configuração ou atualização inicial.

Etapa 1 Faça login usando o usuário cmxadmin e a senha configurada anteriormente.

Figura 27. login de instalação de nó de GUI do CMX

Etapa 2 Selecione o tipo de nó CMX (Location ou Presence). Observe que isso não pode ser alterado posteriormente. Depois de selecionar, aguarde até que a configuração e a inicialização sejam concluídas.

Figura 28. seleção de nó GUI do CMX

Figura 29. instalação de configuração de CMX

Figura 30. serviços de início de CMX

Etapa 3 Pressione Clique para continuar a configuração

Figura 31. Conclusão da instalação do CMX

O processo de instalação está concluído. Agora você é redirecionado para o assistente de configuração para concluir a configuração específica do nó (importação de mapas, emparelhamento com o controlador sem fio e o servidor de e-mail).

Figura 32. assistente de configuração básica CMX