Contents

Introdução

Padrões PoE

Pontos de acesso Power Cisco

Injetores de energia compatíveis e fontes de alimentação DC

Padrões PoE compatíveis

Troubleshooting

Verificar a Estimativa de Potência do Switch

Verificar Negociação de Energia

Problemas comuns encontrados no Cisco TAC

Introdução

Este documento descreve diferentes padrões de Alimentação pela Ethernet, lista requisitos de alimentação e fontes de alimentação compatíveis para APs Cisco.

Padrões PoE

Power over Ethernet (PoE) refere-se ao sistema onde a energia elétrica é transferida juntamente com dados através de cabeamento Ethernet de par trançado. A conveniência do PoE permite que os APs da Cisco usem um único cabo para fornecer energia e dados, o que torna as implantações muito mais econômicas.

A partir de 2020, existem quatro padrões Power over Ethernet utilizados pelos pontos de acesso da Cisco. Esta tabela lista-os juntamente com suas características:

Codinome

Potência máxima [W]

Padrão IEEE

PoE

15.4

802.3af

PoE+

30

802.3at

UPoE

60

Propriedade da Cisco

UPoE+

90

802,3 bits

Tabela 1. Padrões PoE

Pontos de acesso Power Cisco

Não há diferença de potência entre diferentes domínios regulatórios do mesmo modelo de AP. Por exemplo, o Cisco 4800I-E e o 4800I-S têm consumo de energia e requisitos de energia idênticos.

Injetores de energia compatíveis e fontes de alimentação DC

A Tabela 2. lista todos os injetores PoE oficialmente suportados para os modelos mais recentes de AP da Cisco:

Modelo de AP

Injetores de PoE

Adaptador de alimentação CA/CC

9124

AIR-PWRINJ-60RGD1= (potência total), AIR-PWRINJ-60RGD2= (potência total), AIR-PWRINJ6= (potência média)

Entrada DC auxiliar, suporte de 24 V a 56 V de 60 W, modelo não especificado na folha de dados

9166

AIR-PWRINJ7= (potência total), AIR-PWRINJ6= (potência média),MA-INJ-6 (potência total)

MA-PWR-50WAC (potência total)

9164

AIR-PWRINJ7= (potência total), AIR-PWRINJ6= (potência média),MA-INJ-6 (potência total)

MA-PWR-50WAC (potência total)

9162

AIR-PWRINJ7= (potência total), AIR-PWRINJ6= (potência total), MA-INJ-6 (potência total)

MA-PWR-30W (potência total)

9136

AIR-PWRINJ7= (potência total)

X

9130

AIR-PWRINJ6= (potência total), AIR-PWRINJ5= (potência média)

X

9124

AIR-PWRINJ6= (potência média), AIR-PWRINJ-60RGD1= (potência total), AIR-PWRINJ-60RGD2= (potência total)

X

9120

AIR-PWRINJ6= (potência total), AIR-PWRINJ5= (potência média)

X

9117

AIR-PWRINJ6= (potência total), AIR-PWRINJ5= (potência média)

X

9115

AIR-PWRINJ6= (potência total), AIR-PWRINJ5= (potência média)

X

9105

AIR-PWRINJ6= (potência total), AIR-PWRINJ5= (potência média)

X

4800

AIR-PWRINJ6= (potência total)

AIR-PWR-50= (potência total)

3800

AIR-PWRINJ6= (potência total)

AIR-PWR-50= (potência total)

2800

AIR-PWRINJ6= (potência total)

X

3700

AIR-PWRINJ6= (potência total), AIR-PWRINJ4= (potência média)

AIR-PWR-B= (potência máxima)

2700

AIR-PWRINJ6= (potência total), AIR-PWRINJ4= (potência total)

AIR-PWR-C= (potência total), AIR-PWR-D= (potência total)

1700

AIR-PWRINJ5= (potência total)

AIR-PWR-C= (potência total), AIR-PWR-D= (potência total)

1850

AIR-PWRINJ4= (potência total), AIR-PWRINJ5= (potência média)

AIR-PWR-C= (potência máxima)

1840

AIR-PWRINJ6= (potência total), AIR-PWRINJ5= (potência média)

X

1830

AIR-PWRINJ6= (potência total), AIR-PWRINJ5= (potência média)

AIR-PWR-C= (potência máxima)

1815i e 1815m

AIR-PWRINJ6= (potência total), AIR-PWRINJ5= (potência total)

X

1815 t

X

AIR-PWR-D= (potência total)

1.815 w

AIR-PWRINJ6= (potência total), AIR-PWRINJ5= (potência total)

X

1810

AIR-PWRINJ6= (potência total), AIR-PWRINJ5= (potência total)

AIR-PWR-D= (potência total)

1572

AIR-PWRINJ1500-2= (potência total)

1562I

AIR-PWRINJ-60RGD1= (potência total),AIR-PWRINJ-60RGD2= (potência total), AIR-PWRINJ6= (potência média)

AIR-PWRADPT-RGD1= (potência total)

1562E e 1562D

AIR-PWRINJ-60RGD1 = (potência total), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (potência total), AIR-PWRINJ6 = (potência total)

AIR-PWRADPT-RGD1 = (potência total)

1542

AIR-PWRINJ-60RGD1 = (potência total), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (potência total), AIR-PWRINJ6 = (potência total), AIR-PWRINJ5 = (potência total)

X

IW6300

AIR-PWRINJ6 = (potência total)

IW-6300H-AC-X-K9 (potência total), IW-6300H-DC-X-K9 (potência total), IW-6300H-DCW-X-K9 (potência total)

IW3700

AIR-PWRINJ1500-2 = (potência total), AIR-PWRINJ-60RGD1 = (potência total), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (potência total)

AIR-PWRADPT3700NA = (potência total), AIR-PWRADPT3700IN = (potência total)

Tabela 2. Injetores de energia e adaptadores de energia CC

Padrões PoE compatíveis

A Tabela 3 contém informações sobre quais recursos estão disponíveis quando os APs são alimentados com o uso de diferentes padrões de PoE. A partir da última atualização deste artigo, todos os APs têm funcionalidade total com o padrão UPoE+ (802.3bt), portanto ele não está incluído na tabela. Esta tabela pressupõe que nenhuma passagem PoE (PoE Out) seja usada.

Note: A menos que os APs recebam toda a potência necessária, eles aparecerão com um  Low/Medium Power na interface da Web do controlador sem fio.

Modelo de AP

Consumo máximo de energia [W]

Se equipado com UPOE

Se equipado com PoE+

Se alimentado com PoE

9124

A definir (não publicado na folha de dados)

Funcionalidade completa

Rádios de 2,4 GHz e 5 GHz a 2x2, desligamento de rádio de 6 GHz, velocidade de porta de vários gigabits de 1000 mbps, porta SFP desativada, saída PoE desativada, interface ethernet de downlink ativada

Velocidade de porta de vários gigabits de 1000 mbps, todos os rádios são desligados, porta SFP desativada, saída PoE desativada, interface GigabitEthernet de downlink desativada

9166

30.5

Funcionalidade completa

Porta USB desativada

Velocidade de porta de vários gigabits de 1000 mbps, todos os rádios estão desligados, porta USB desativada

9164

30

Funcionalidade completa

Porta USB desativada

Velocidade de porta de vários gigabits de 1000 mbps, todos os rádios estão desligados, porta USB desativada

9162

25.5

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Rádio de 2,4 GHz desativado Rádios de 5 GHz e 6 GHz em 1x1, velocidade de porta de vários gigabits de 1000 mbps, porta USB desativada

9136

47.3

Funcionalidade completa

Rádio de 2,4 GHz em 2x2, rádio de 5 GHz em 4x4, rádio de 6 GHz em 2x2, velocidade de porta de vários gigabits de 2,5 gbps, segunda porta de vários gigabits desativada, porta USB desativada

Velocidade de porta de vários gigabits de 1000 mbps, todos os rádios estão desligados, porta USB desativada

9130

30.5

Funcionalidade completa

Antes de 17.10: porta USB desativada, 17.10 e posterior: funcionalidade total

Porta USB desativada, velocidade da porta Ethernet de 1000 mbps, ambos os rádios em 1x1

9124

A definir (não publicado na folha de dados)

Funcionalidade completa

Velocidade de porta de vários gigabits de 1000 mbps, ambos os rádios em 2x2, porta SFP desabilitada, saída PoE desabilitada (porta AUX ainda operacional para dados)

Velocidade de porta de vários gigabits de 1000 mbps, ambos os rádios desativados, porta SFP desativada, porta PoE de saída/AUX desativada

9120

25.5

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Porta USB desativada, velocidade da porta ethernet de 1000 mbps, com ambos os rádios em 1x1 ou um dos rádios em 2x2 com outro desativado

9117

28.9

Funcionalidade completa

Se a porta USB estiver habilitada, o rádio de 5 GHz será reduzido para 4x4

Porta USB desativada, velocidade da porta ethernet de 2500 mbps, ambos os rádios a 2x2

9115

21.4

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Porta USB desativada, velocidade da porta ethernet de 1000 mbps, ambos os rádios em 2x2

9105

A definir (não publicado na folha de dados)

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Porta USB desativada, saída PoE desativada

4800

31

Funcionalidade completa

Porta USB desativada, velocidade da porta Ethernet primária de 1000 mbps, segunda porta Ethernet AUX desativada

O AP não liga

3800

30

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Ambos os rádios estão desligados, mas o AP liga e é capaz de se unir à WLC

2800

26.5

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Ambos os rádios estão desligados, mas o AP liga e é capaz de se unir à WLC

3700

19.6

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Ambos os rádios em 3x3 sem o Wireless Security Module (WSM) ou ambos os rádios em 2x2 com o WSM

2700

15

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Ambos os rádios em 3x3

1700

15

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

1850

20.9

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Porta USB desativada, porta Ethernet AUX desativada, rádio de 2,4 GHz a 2x3

1840

17.8

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Porta USB desativada

1830

15.4

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Porta USB desativada

1815i e 1815w

8.5

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

1815 m

13.9

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

1810

15.4

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

1572

31

Sem saída PoE

O AP não liga

O AP não liga

1562i

32

Funcionalidade completa

Ambos os rádios em 2x2

Ambos os rádios estão desligados, mas o AP liga e é capaz de se unir à WLC

1562e e 1562d

25

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Ambos os rádios estão desligados, mas o AP liga e é capaz de se unir à WLC

1542

13.9

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

Funcionalidade completa

IW6300

28

Sem saída PoE

Sem saída PoE

O AP não liga

IW3700

30

1 aquecedor ativo, sem PoE de saída

1 aquecedor ativo, sem PoE de saída

Nenhum aquecedor está ativo e os dois rádios estão em 2x2

Tabela 3. Padrões PoE compatíveis

Note: Para obter informações adicionais sobre cada modelo de AP, consulte as folhas de dados e os guias de instalação.

Troubleshooting

Verificar a Estimativa de Potência do Switch

Esses comandos do switch exibem o switch, a porta, a alocação de energia e o orçamento atuais:

Switch#show power inline

Module   Available     Used     Remaining

(Watts)     (Watts)    (Watts)

------   ---------   --------   ---------

1           472.0      344.5       127.5

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/1   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/2   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/3   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/4   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

...

Verificar Negociação de Energia

A configuração de interface padrão funciona bem na maioria das implantações, desde que haja orçamento de energia suficiente e o switch suporte o requisito padrão de PoE mínimo para um determinado modelo de AP.

Deve-se ter cuidado especial ao lidar com requisitos de energia maiores que o PoE (802.3af), pois o CDP ou o LLDP precisam permanecer ativados (globalmente e no nível da porta) para garantir a negociação de energia adequada com o AP conectado.

Certifique-se de que essas opções não estejam desativadas (esses comandos não estão visíveis em uma configuração de execução normal, pois estão lá por padrão):

Switch(config)#cdp advertise-v2

Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/1

Switch(config-if)#cdp enable

Para verificar se o CDP está ativado, use este comando:

Switch#show cdp

Global CDP information:

Sending CDP packets every 60 seconds

Sending a holdtime value of 180 seconds

Sending CDPv2 advertisements is  enabled

Problemas comuns encontrados no Cisco TAC

- Ligue um ponto de acesso com o padrão PoE que não forneça energia suficiente que ele exija e faça com que o AP apareça na interface da Web da WLC com um  Low/Medium Power . Em alguns casos, isso resulta em um AP não funcional que nem mesmo pode ligar seus rádios (por exemplo, quando o AP 3800 é alimentado com o uso do 802.3af), ou pode resultar em desempenho reduzido (por exemplo, quando o AP 9115 é alimentado com o uso do 802.11af e os rádios voltam para 2x2). Consulte a Tabela 3 para saber o comportamento exato de cada modelo de AP.

- Nem todos os APs da mesma série têm o mesmo consumo de energia. Por exemplo, o 1562i pode consumir até sete watts a mais do que a versão 1562d.

- Conectar o AP à fonte de alimentação com o uso de um cabo muito longo ou não certificado pode resultar em maior consumo de energia na fonte de alimentação.

- Quando você usa APs externos ou industriais, é crucial aterrá-los. Consulte os "guias de implantação de AP" para obter mais informações sobre os resultados do aterramento inadequado do AP.

- Quando você usa injetores de energia, é impossível ter velocidades de porta mGig superiores a 1000 Mbps.