Contents

Introduction

Problema: Seleção do slot do cartão de atualização de capacidade ASR5500.

Solução

Table Of Contents

Introduction

Este documento descreve como selecionar o slot no qual a nova placa no ASR5500 deve ser inserida.

Note: Essas são práticas recomendadas apenas e o dispositivo funcionará, mesmo que não sejam seguidas.

Problema: Seleção do slot do cartão de atualização de capacidade ASR5500.

No caso de atualização da capacidade do ASR5500 por adição de um novo cartão, a seleção do slot exato no qual o cartão deve ser inserido não é tão trivial quanto parece.

Solução

Na documentação oficial, no guia de instalação do ASR5500, é fornecida uma lista com as atribuições de slot de cartão recomendadas (consulte a documentação oficial para obter uma tabela atualizada)

Slot

Sequência da placa

Requisito

Parte traseira do chassi

1

DPC-5 ou UDPC-5

Disponível

2

DPC-3 ou UDPC-3

Obrigatório para todos os sistemas

3

DPC-1 ou UDPC-1

Obrigatório para todos os sistemas

4

DPC-7 ou UDPC-7

Disponível

5

MIO-1 ou UMIO-1

Obrigatório para todos os sistemas

6

MIO-2 ou UMIO-2

Obrigatório para todos os sistemas

7

DPC-8 ou UDPC-8

Disponível

8

DPC-2 ou UDPC-2

Obrigatório para todos os sistemas

9

DPC-4 ou UDPC-4

Obrigatório para todos os sistemas

10

DPC-6 ou UDPC-6

Disponível

Parte frontal do gabinete

11

SSC-2

Obrigatório para todos os sistemas

12

SSC-1

Obrigatório para todos os sistemas

13

FSC-6

Disponível

14

FSC-4

Obrigatório para todos os sistemas

15

FSC-2

Obrigatório para todos os sistemas

16

FSC-3

Obrigatório para todos os sistemas

17

FSC-1

Obrigatório para todos os sistemas

18

FSC-5

Disponível

19

Reservado

20

Reservado

Essas atribuições são baseadas nos vários planos de energia que fornecem energia aos slots de placa.

Quando você escolhe um slot para inserir uma nova placa, é recomendável seguir o mesmo princípio, para garantir a mesma carga de energia entre todos os planos de energia.

Há 4 planos de energia que fornecem energia para vários componentes do chassi ASR5500. A tabela abaixo resume as conexões entre os planos de alimentação e os slots de placa.

Tipo de placa

Slot

Plano 1

Plano 2

Plano 3

Plano 4

Placas traseiras

DPC ou UDPC, DPC2

1

—

—

—

Yes

DPC ou UDPC, DPC2 ou UDPC2

2

—

—

—

Yes

DPC ou UDPC, DPC2 ou UDPC2

3

—

—

—

Yes

DPC ou UDPC, DPC2 ou UDPC2

4

—

Yes

—

—

MIO ou UMIO

5

—

Yes

—

—

MIO ou UMIO

6

—

—

Yes

—

DPC ou UDPC, DPC2 ou UDPC2

7

—

—

Yes

—

DPC ou UDPC, DPC2 ou UDPC2

8

Yes

—

—

—

DPC ou UDPC, DPC2 ou UDPC2

9

Yes

—

—

—

DPC ou UDPC, DPC2 ou UDPC2

10

Yes

—

—

—

Placas frontais

SSC

11

—

Yes

—

—

SSC

12

—

Yes

—

—

FSC

13

Yes

—

—

—

FSC

14

—

—

Yes

—

FSC

15

—

—

Yes

—

FSC

16

—

Yes

—

—

FSC

17

—

Yes

—

—

FSC

18

—

—

—

Yes

Reservado

19

—

—

Yes

—

Reservado

20

—

—

Yes

—

Bandejas do ventilador

Superior

Superior

—

—

Yes

—

Mais baixo

Parte inferior

—

Yes

—

—

Esta tabela resume os requisitos máximos de energia para vários componentes do chassi

Placas

Potência máxima

FSC

150 watts

SSC

10 watts

MIO ou UMIO

650 watts

DPC ou UDPC

630 watts

DPC2 ou UDPC2

760 watts

Unidade da bandeja do ventilador

Frente

60 watts cada (2 por chassi)

Traseiro

940 watts cada (2 por chassi)

Note: Há 4 unidades da bandeja do ventilador: bandeja do ventilador traseiro inferior, bandeja do ventilador traseiro superior, bandeja do ventilador frontal inferior, bandeja do ventilador frontal superior.

Com base na lista de tabelas acima, podemos fazer os cálculos para determinar em qual slot inserir a próxima placa.

Em uma implantação ASR5500 em que as placas são dispostas conforme as recomendações oficiais, a carga de energia em cada plano de energia é a seguinte (supondo que as placas UDPC sejam usadas):

Plano 1: UDPC8+ UDPC9 = 1260W

Plano 2: MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC16+ FSC17+ Bandeja de ventoinha inferior traseira + frente de bandeja de ventoinha inferior =1970 W

Plano 3: MIO6+FSC14+FSC15+Bandeja do ventilador superior traseira + Parte frontal da bandeja do ventilador superior = 1950 W

Plano 4:UDPC12+ UDPC3 = 1260 W

É claramente visível que a carga de energia nos planos 1 e 4 é menor, então faz sentido inserir novas placas UDPC em um dos slots livres conectados ao plano 1 ou plano 2, ou seja, slot 10 ou 1.

Nesse caso, a distribuição de energia será quase igual em todos os planos

Plano 1: UDPC8+ UDPC9 + UDPC 10= 1890W

Plano 2: MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC16+ FSC17+ Bandeja de ventoinha inferior traseira + frente de bandeja de ventoinha inferior =1970 W

Plano 3: MIO6+FSC14+FSC15+Bandeja do ventilador superior traseira + Parte frontal da bandeja do ventilador superior = 1950 W

Plano 4:UDPC2 + UDPC3 + UDPC 1 = 1890 W

Os mesmos cálculos se aplicam a outras placas (FSC)