Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Pinagem do SPIO

Configuração padrão da porta do console SPIO no ASR5000

Conecte-se a um Cisco TS que contém Cab-Octal-Async

Configuração do Cisco TS

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como interconectar o console SPIO (Switch Processor Input/Output) de um Cisco Aggregation Services Router (ASR) 5000 Series a um Cisco Terminal Server (TS).

Note: Este documento é relevante somente para o ASR5000. O ASR5500 tem um pinout de console Cisco padrão. A documentação oficial é fornecida na seção Conexão à porta de console serial do Guia de instalação do Cisco ASR 5000.

O console usa uma porta de comunicação serial RS232 para fornecer acesso de gerenciamento local à CLI. Um cabo de console de 9 pinos para RJ45 é fornecido com cada placa SPIO. Esse cabo pode ser usado para se conectar a um PC ou outro dispositivo terminal que tenha uma interface serial padrão de 9 pinos. No entanto, as coisas se tornam mais complexas quando você precisa conectar a interface do console SPIO a um TS da Cisco (ou de terceiros).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não está restrito a versões específicas de software e hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Pinagem do SPIO

O SPIO tem esta pinagem (retirada da documentação oficial):

Pino RJ-45

Sinal

Tipo de sinal

1

Pronto para enviar (CTS)

Entrada - controle de fluxo de HW

2

Conjunto de dados pronto (DSR)

Entrada - controle RS232

3

Receber Dados (Rx)

Entrada - Transferência de dados

4

Terra do sinal (Grnd)

N/A

5

Pronto para enviar (RTS)

Saída - controle de fluxo de HW

6

Transmitir Dados (Tx)

Saída - Transferência de dados

7

Detecção da portadora de dados (DCD)

Entrada - controle RS232

8

Terminal de dados pronto (DTR)

Saída - controle RS232

A numeração da pinagem é mostrada aqui (a imagem mostra o conector RJ45 fêmea no SPIO):

Configuração padrão da porta do console SPIO no ASR5000

Esta é a configuração de porta SPIO padrão no ASR5000:

port rs232 24/3

terminal speed 115200

terminal stopbits 1

terminal parity none

terminal databits 8

terminal flowcontrol hardware off

terminal carrierdetect off

Aqui estão alguns pontos importantes a serem observados:

- O Carrier Detect (Detecção da portadora) está desligado e você deve deixá-lo desligado.

O guia de instalação especifica que se o cabo do console deve ser usado em uma configuração de modem nulo, a estação de trabalho ou o servidor terminal devem fornecer um sinal de detecção de portadora. No entanto, esse não é mais um requisito com o comando default previamente declarado.

- O controle de fluxo de hardware também está desativado por padrão.

Apesar desses dois sinais de entrada estarem desativados na configuração do SPIO, você pode ver o estado do hardware na saída deste comando:

[local]st40-3# show port datalink counters 24/3

Counters for port 24/3:

SPIO RS232 Serial Console

Counter Data | Counter Data

----------------------- -------------- + ----------------------- -------------

RX Bytes 547 | TX Bytes 106014

Frame Errors 0 |

Overrun Errors 0 |

Parity Errors 0 |

DCD Inactive |

CTS Active |

----------------------- -------------- + ----------------------- -------------

Conecte-se a um Cisco TS que contém Cab-Octal-Async

Esta pinagem para o cabo Octal (8 portas Breakout Cable) é tirada das Pinagens do Cabo CAB-OCTAL-ASYNC:

Pino RJ-45

Nome do Sinal

Tipo de sinal

8

RTS

Saída

7

DTR

Saída

6

Dados TX

Saída

5

TX terra

N/A

4

Rx terra

N/A

3

Dados RX

Entrada

2

DSR

Entrada

1

CTS

Entrada

Quando você conecta o SPIO ao cabo Octal do TS, é necessário fazer um cabeamento de modem nulo.

Isso significa:

- O RTS deve ser conectado ao CTS (e vice-versa) - controle de fluxo de hardware.

- O DTR deve ser conectado ao DSR (e vice-versa) - controle de modem.

- Tx deve ser conectado ao Rx (e vice-versa).

- O solo deve estar conectado ao solo.

- DCD (no lado SPIO) não deve ser conectado (nenhum sinal correspondente no lado TS).

Caution: NÃO use, em nenhuma circunstância, um cabo RJ45 enrolado ou um cabo RJ45 reto para conectar um SPIO diretamente a um TS Cisco. Não vai funcionar. A razão é que a voltagem de aterramento do TS será diferente de 0. Isto pode dar resultados muito imprevisíveis.

Há várias opções.

- A opção preferida é usar o cabo SPIO RJ45-DB-9 personalizado que foi enviado com o SPIO:

Você interconecta o cabo Starent personalizado (RJ45+DB-9) com um conector padrão Cisco DB-9. Esse conector Cisco DB-9 pode ser conectado às saídas RJ45 do cabo Octal no Cisco TS.

- A alternativa é um cabo RJ45 completo que não exige conectores DB-9.

Isso não é ótimo por dois motivos significativos:

- Você deve deixar um dos fundamentos no lado do Cisco TS desconectado.

- O cabo é assimétrico, portanto, é preciso ter cuidado para rotular o cabo corretamente.

Aqui está a pinagem e o desenho:

SPIO side --> TS side

1---> 8

2 --> 7

3 --> 6

4 --> 5

5 --> 1

6 --> 3

7 --> unconnected

8 --> 2

- Alguns clientes desejam usar apenas os 3 sinais relevantes para o ASR5000: RX, Tx, Ground.

Isso resulta nesta pinagem:

SPIO side --> TS side

3 --> 6

4 --> 5

6 --> 3
Desvantagens:

- Os sinais de hardware (HW) (CTS) em show port datalink 24/3 counters sempre aparecem como Inativos.

- É um cabo assimétrico.

- Um dos fundamentos do Cisco TS está desconectado.

Configuração do Cisco TS

Para corresponder à configuração padrão do SPIO, essa configuração deve ser aplicada em um Cisco TS:

line 0/1/0 0/1/7

exec-timeout 0 0

no exec

transport input all

stopbits 1

speed 115200

Essa configuração garante que:

- O controle RS232 está desabilitado (portanto, o DTR é ativado o tempo todo).

- O controle de fluxo de hardware está desabilitado (de modo que o CTS é ativado o tempo todo).

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.