Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Abreviaturas

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve como corresponder o endereço IP virtual aos endereços IP flutuantes na solução Ultra-M.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos

- Arquitetura básica Ultra-M

- STAROs

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas na versão Ultra 5.1.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Abreviaturas

Essas abreviaturas são usadas.

VNF

Função de rede virtual

OSPD

OpenStack Platform Diretor

CF

Função de controle

SF

Função de serviço

ESC

Controlador de serviço elástico

VIM

Virtual Infrastructure Manager

VM

Máquina virtual

EM

Gestor de Elementos

UAS

Ultra Automation Services

UUID

Identificador de ID universal exclusivo

Problema

Na configuração do Ultra-M, quando você faz a lista de novas, você obtém muitas VMs criadas junto com redes internas que não são necessariamente (por padrão) acessíveis a partir do OSPD ou da rede externa.

Solução

Para saber qual é o IP que você pode contatar para ESC, UAS (AutoVNF ou AutoIT-VNF, que depende da versão ou desse medidor, qualquer coisa que tenha um endereço IP flutuante atribuído como varia por versão ), você pode usar este procedimento:

Etapa 1. Lista de portas de nêutrons | grep vip

neutron port-list | grep vip

| 749699c4-daae-4ecc-9f1e-20f455e47e25 | tb3-bxb-vnf1-autovnf-uas-vip | fa:16:3e:b0:20:ff | {"subnet_id": "deb106d0-3fc0-4e3c-895f-104955b0d8b2", "ip_address": "172.x.y.100"} |

| 8169725a-b968-4b6f-80b3-f16a39b5ebb0 | tb3-bxb-vnf1-vnfm-ESC-vip | fa:16:3e:03:92:ae | {"subnet_id": "deb106d0-3fc0-4e3c-895f-104955b0d8b2", "ip_address": "172.x.y.105"} |

| f18b0121-47ac-4d5a-9283-bfb099cab23d | auto-it-vnf-ISO-590-uas-vip | fa:16:3e:72:ab:2b | {"subnet_id": "f1e3ca42-f3ed-4595-8959-3251042722d7", "ip_address": "173.x.y.10"} |

A partir disso, você vê:

AutoVNF UAS: 172.x.y.100

ESC: 172.x.y.105

UAS AutoIT-VNF: 172.x.y.10

Etapa 2. Examine o endereço IP flutuante correspondente atribuído a eles.

lista [stack@bxb-undercloud-pod3 ~]$ de ip flutuante

(neutron) floatingip-list

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

| id | fixed_ip_address | floating_ip_address | port_id |

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

| 04369b3e-d6b6-490a-becb-bc645b215b5e | 172.x.y.100 | 10.a.b.189 | 749699c4-daae-4ecc-9f1e-20f455e47e25 |

| 244ff3a4-9d2f-45e3-8ed4-0b0f2d3347af | 172.x.y.103 | 10.a.b.190 | 8ee48e89-285a-462c-b5b1-1b690b18c8c4 |

| 28eaea04-a3e9-4085-9e21-5cebd72a6e23 | 172.x.y.104 | 10.a.b.192 | efdf0e03-79f8-43a9-a8f1-8b8cde4bf306 |

| 63e93735-a558-4bf7-a593-2c008d079e6d | 173.x.y.10 | 10.a.b.188 | f18b0121-47ac-4d5a-9283-bfb099cab23d |

| 8bc1e28f-68d7-4d85-b0a0-0ec2568a1380 | 172.x.y.105 | 10.a.b.191 | 8169725a-b968-4b6f-80b3-f16a39b5ebb0 |

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

(neutron)

Nessa saída, você pode ver os endereços IP que podem ser usados para entrar em contato com funções específicas:

AutoVNF UAS: 10.a.b.189

ESC: 10.a.b.191

UAS AutoIT-VNF:  10.a.b.188

Esse intervalo é normalmente alcançável a partir do OSPD ou da rede externa.

O BJB tinha tempo limite para se conectar ao backend BDB. Verifique se você está conectado à Rede interna da Cisco.[fechar]