Índice

Introdução

Tabela 1 - Software release com - Apoio AP do domínio B

Nota especial em relação ao AP802

Introdução

Começando o 1º de maio, 2016, o Federal Communications Commission (FCC) restringiram a distribuição de novo - Access point de um domínio no Estados Unidos.  Um novo - O domínio B foi introduzido para seguir com os regulamentos novos FCC.  Cisco liberou AP novo SKUs para - domínio B - as mostras da tabela a seguir em que software release - o apoio do domínio B é introduzido.

Para obter mais informações sobre da mudança FCC, veja o novo - boletim de produto do domínio B.

Tabela 1 - Software release com - Apoio AP do domínio B

Série AP

7.4.150.0

(15.2(2)JB6)

8.0.132.0

(15.3(3)JA7)

8.2.110.0

(15.3(3)JC1)

8.3.102.0

(15.3(3)JD)

IOS-XE

3.6.5

IOS-XE

3.7.4

IOS-XE

3.8.2

IOS-XE

3.9.0

Polaris

16.1.3

Polaris 16.2.2

Polaris

16.3.1

AP-3700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1700i

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3700p

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-700i/w

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1532i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1572

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1552 (IoT)

✓

✓

✓

✓

IW-3702

✓

✓

✓

AP803 (em IR829)

✓

✓

ASA55xx (AP702 encaixado)

✓

✓

Nota especial em relação ao AP802

O AP802 (encaixado no vário 800 Series o ISR modela) não está disponível na - B SKU.  800 Series ISR com - SKU AP802s vendido depois do 1º de maio, 2016, é complacente com regulamentos FCC (e apoie somente as faixas UNII-1 e UNII-3.)