Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Conventions

Configure o AP manualmente

Redefinir a configuração leve no AP

Redefinir AP usando o AireOS ou o Catalyst WLC

Redefinir AP através de CLI

Passe o AP com o botão de reinicialização.

Como desativar o botão Redefinir no AP registrado no controlador

Troubleshooting

Introdução

Este documento descreve como definir ou redefinir manualmente as informações de configuração estática no Cisco IOS® e nos Pontos de Acesso (APs) ClickOS

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento básico da configuração de CAPWAP APs e Cisco Wireless LAN Controllers (WLC)

- Conhecimento básico do protocolo Control and Provisioning of Wireless Access Points

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- WLC Cisco 5520 com firmware versão 8.8.111.0

- Cisco AIR-CAP3702I-E-K9 Series AP

- Cisco AIR-AP4800-E-K9 Series AP

- O Cisco 9800-CL que executa o firmware versão 17.6.3

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configure o AP manualmente

Em uma nova instalação, quando um AP é incapaz de encontrar uma WLC através dos algoritmos de descoberta, você pode configurar estaticamente as informações necessárias para se unir a um controlador através da porta de console e da Interface de Linha de Comando (CLI) do AP. Consulte Registro de Lightweight AP (LAP) para um Wireless LAN Controller (WLC) para obter mais informações sobre os algoritmos de descoberta do WLC e o processo de registro do LAP.

Para configurar manualmente as informações estáticas em um AP usando a interface da CLI do AP, você pode usar estes comandos da CLI do modo EXEC:

- Para APs baseados no Cisco IOS:

AP#capwap ap ip address

AP#capwap ap ip default-gateway

AP#capwap ap primary-base

AP#capwap ap secondary-base

(optional)

AP#capwap ap hostname

(optional)

- Para APs baseados em ClickOS:

AP#capwap ap ip

[

]

AP#capwap ap primary-base

AP#capwap ap hostname

(optional)

Observação: você deve executar estes comandos enquanto estiver no modo de ativação. A senha de ativação padrão é Cisco.

As informações estáticas configuradas com os comandos da CLI são usadas pelo AP para ingressar em um controlador. Depois que o AP ingressa no controlador, o usuário pode definir novas configurações no LAP por meio do controlador.

Redefinir a configuração leve no AP

Quando você move o AP para um local diferente na rede e o AP não consegue entrar no WLC anterior, ou se quiser reconfigurar manualmente o AP para entrar em outro WLC, insira as novas informações do controlador para permitir que o AP se associe a um controlador diferente.

Redefinir AP usando o AireOS ou o Catalyst WLC

Além dos métodos anteriores, você também pode redefinir a configuração do LAP no WLC. Quando o LAP é registrado no controlador, você pode usar estes comandos no controlador para redefinir a configuração do LAP:

- Use o comando clear ap config <ap-name> keep-ip-config para limpar todas as configurações de AP para o padrão, exceto a configuração de IP estático de AP.

- Use o comando clear ap config <ap-name> para limpar todas as configurações do AP para o padrão, o que inclui a configuração IP estática do AP.

Redefinir AP usando a CLI

Para usar esse método, faça login no modo de console do AP no modo EXEC privilegiado:

- Para APs baseados no Cisco IOS:

AP#clear capwap ap ?

all-config <-- if you need to reset AP to factory default (this command causes system)

controller <-- if you need to clear static configuration for WLC IP address (this command may cause termination session to WLC and new DTLS handshake)

dot1x  <-- if you need to reset dot1x credentials for AP authentication

hostname <-- if you need to reset AP host name config

ip <-- if you need to remove static IP configuration on AP. (this command may cause termination session to WLC and new DTLS handshake)

- Para APs baseados em ClickOS:

AP#capwap ap erase ?

all <-- Erase all AP config (this commands causes AP to reboot)

static-ip  <-- Erase static IP/DNS config (this command causes termination session to WLC and new DTLS handshake)

Redefinir AP usando o botão de reset.

Para usar esse método, você precisa ter acesso físico ao AP. O processo é o mesmo para APs Cisco IOS e ClickOS.

1. Desconecte a fonte de alimentação do AP.

2. Pressione e segure o "botão Modo" no AP e conecte a fonte de alimentação ao AP.

3. Mantenha o botão do modo pressionado por 20 segundos ou mais.

- Nos APs baseados no Cisco IOS:

IOS Bootloader - Starting system.

flash is writable

Tide XL MB - 40MB of flash

...

button pressed for 22 seconds

- Para APs baseados em ClickOS:

AP#Button is pressed. Configuration reset activated..

Keep the button pressed for > 20 seconds for full reset

Wait for the button to be released ....

Button pressed for 22 seconds

Como desativar o botão Redefinir no AP registrado no controlador

Para desativar o botão Redefinir no AP registrado para o controlador, use este comando da CLI:

(Cisco Controller) >config ap rst-button disable

Troubleshooting

Você pode usar esse comando debug em um LAP com uma porta de console para solucionar problemas relacionados à atribuição de endereços IP:

- Nos APs baseados no Cisco IOS:

- debug ip udp

- Para APs baseados em ClickOS:

- debug dhcp events

- debug dhcp errors

- debug dhcp packets

Observação: se o AP não tiver nenhuma porta de console, é necessário fazer um rastreamento do sniffer com fio da porta na qual o LAP está conectado para ver quais pacotes são recebidos e transmitidos ao LAP.

Você pode usar esses comandos debug para monitorar o processo de descoberta por meio da CLI do WLC.

Nos APs baseados no Cisco IOS e no ClickOS:

- debug capwap client events

- debug capwap client errors

- debug capwap client detail