Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Cabo da antena

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações sobre a instalação de antenas em produtos Cisco Aironet.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Produtos sem fio Aironet

- Instalação de produtos sem fio

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Pontos de acesso (APs) e pontes Aironet

- Antenas e acessórios Aironet

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Cabo da antena

Você deve colocar as antenas perto dos usuários, em uma instalação de rede sem fio. A localização das antenas não precisa estar perto do switch conectado ou de uma sala de computadores. O lance de cabo pode ser de 100 pés ou mais, desde o AP ou ponte até os locais da antena.

Um cabo coaxial transporta energia de radiofrequência (RF) entre as antenas e o equipamento de rádio. Um cabo de antena introduz perda de sinal no sistema de antena para o transmissor e receptor. Para reduzir a perda de sinal, minimize o comprimento do cabo e use apenas o cabo de antena de baixa perda (LL) ou ultra baixa perda (ULL) para conectar dispositivos de rádio a antenas.

Cabo coaxial RF = perda de potência de sinal

A perda de intensidade do sinal é diretamente proporcional ao comprimento do segmento do cabo. À medida que o diâmetro do cabo aumenta, a perda de sinal diminui, mas a um custo de compra muito maior. À medida que a frequência do sinal aumenta (um canal com numeração mais alta), a perda aumenta.

Todos os cabos estendem o comprimento entre qualquer produto Aironet e sua antena. Com uma perda de 6,7 decibéis (dB) por 100 pés (30 metros [m]) para o cabo LL e 4,4 dB para o cabo ULL, esses cabos fornecem flexibilidade de instalação sem um sacrifício significativo no alcance ou no desempenho.

A Cisco oferece estes cabos LL e ULL:

Recurso

AIR-CAB020LL-R

AIR-CAB050LL-R

AIR-CAB100ULL-R

AIR-CAB150ULL-R

Comprimento do cabo

20 pés (6 m)

50 pés (15 m)

100 pés (30 m)

150 pés (46 m)

Perda de transmissão

1.3 dB

3.4 dB

4.4 dB

6.6 dB

Observação: o uso de antenas da Cisco e cabos de antena da Cisco com seus produtos sem fio Aironet garante total conformidade com os requisitos destas agências:

- FCC

- Instituto Europeu de Padrões de Telecomunicações (ETSI)

- Outras agências reguladoras

Os cabos Cisco LL e ULL não têm classificação completa. Um cabo classificado como Plenum está disponível pela Times Microwave Systems.

Um cabo de 100 pés pode reduzir a distância de transmissão em 30%. Essa redução de 30 por cento no intervalo traduz-se em uma redução de aproximadamente 50 por cento na área de cobertura (em pés quadrados).

Ao instalar cabos de antena, esteja ciente dos seguintes aspectos:

1. Se você puxar o cabo coaxial muito forte, suas propriedades de perda aumentam. Você deve tratar coaxial com cuidado.

2. As curvas em coaxial não devem exceder o raio de curvatura especificado do fabricante.

3. Quanto maior for o segmento do cabo, maior será a perda de sinal sobre todo o comprimento do cabo. Você pode encontrar a perda real por pé nas especificações do fabricante desse cabo.

4. Se qualquer fio de cobre passar de fora para dentro de um prédio, use proteção contra raios. A maioria dos países exige o uso da proteção contra raios nestes casos. Verifique os regulamentos locais do prédio.

5. Para antenas montadas no exterior, vede com um bom material como Coax-Seal .

6. A Cisco tem um utilitário de cálculo de alcance de ponte externa para ajudá-lo a calcular os orçamentos de energia.

Informações Relacionadas

- Guia de referência das antenas e acessórios do Cisco Aironet

- Conceitos básicos da antena

- Configurações especiais

- Anúncio de fim da vida útil dos cabos da antena LAN sem fio Cisco Aironet

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems