Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Introdução de recurso por versão

8.10.181.0

8.10.171.0

8.10.151.0

8.10.142.0

8.10.130.0

8.10.120.0

8.10.112.0

8.10.105.0

8.9.111.0

8.9.100.0

8.8.130.0

8.8.125.0

8.8.120.0

8.8.111.0

8.8.100.0

8.7.102.0

8.6.101.0

8.5.103.0

8.4.100.0

8.3.111.0

8.3.102.0

8.2.151.0

8.2.141.0

8.2.110.0

8.2.100.0

8.1.131.0

8.1.122.0

8.1.111.0

8.1.102.0

8.0.140.0

8.0.132.0

8.0.120.0

8.0.110.0

8.0.100.0

7.6.120.0

7.6.100.0

7.5.102.0

7.4.150.0

7.4.140.0

7.4.130.0

7.4.100.0

7.3.112.0

7.3.101.0

7.2.110.0

7.2.103.0

7.1.91.0

7.0.252.0

7.0.251.2

7.0.220.0

7.0.116.0

7.0.98.218

7.0.98.0

6.0.202.0

6.0.188.0

6.0.182.0

Recursos Suportados na Versão Anterior 6.0

Introduction

Este documento descreve os recursos disponíveis nas controladoras Wireless LAN (WLC) e em que versão do código elas começaram a ser suportadas.

Prerequisites

Observação: para obter mais detalhes sobre uma versão específica, consulte suas notas de versão: AireOS - Notas de versão

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do Controlador de LAN sem fio AireOS.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Introdução de recurso por versão

Observação: os Access Points (APs) Cisco 1040, 1140 e 1260 Series têm paridade de recursos com o Cisco Wireless Release 8.0. Os recursos apresentados no Cisco Wireless versão 8.1 e posterior não são suportados nesses pontos de acesso.

8.10.181.0

- Suporte da nova revisão de hardware de 9105/9120/9130 de acordo com o Field Notice https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/724/fn72424.html

8.10.171.0

Ao habilitar a política HTTP Strict Transport Security (HSTS) no controlador, você pode acessar a GUI do controlador somente com um navegador cliente que usa o protocolo HTTPS.

8.10.151.0

- Suporte para ativar/desativar o suporte a 802.11ax por WLAN

- Filtragem MAC aleatória. Agora é possível configurar a rejeição de clientes com endereços MAC aleatórios

- Suporte USB para IW6300

- Memória maior e atualização flash NAND para IW6300

8.10.142.0

- Solicitação de Agendamento Avançado : suporte para clientes que especificam seus requisitos de largura de banda para OFDMA

- Suporte para codificação ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256

- A partir desta versão, os novos nomes de perfil SSID e WLAN podem ter até quatro espaços à esquerda. Se houver mais de quatro espaços à esquerda em um nome de perfil SSID ou WLAN, uma mensagem de erro será exibida.

- Suporte para protocolo de criptografia tipo 5 para senha de gerenciamento

8.10.130.0

- Suporte para access point 9105

- Suporte para modo dinâmico de três rádios 9130

- Uplink MU-MIMO para 9130

- Suporte para cifras mais fortes nos pontos de acesso da Cisco

- O AP 4800 prioriza o modo wips

- Requisitos mais fortes de nome de usuário e senhas para usuários de controlador e AP.

- novo pacote de imagem AP para 9117

- transmissão downstream WGB confiável para várias VLANs

- Painel do DNA Center Assurance Wifi6 (TEF)

- Suporte LAG estendido para 1850

- Suporte SNMP para a configuração do servidor NTP no grupo AP

- O controlador agora envia a cadeia completa de certificados via HTTPS para gerenciamento

- Suporte para 9115 e 9120 para descriptografia de DTLS de hardware

- Suporte à inteligência de espectro no 9115

- Suporte a UL e DL OFDMA para 9130

- Mudanças de domínio regulatório no Bahrein, Egito, Índia, Indonésia, Japão, Rússia e Taiwan.

8.10.120.0

- Suporte para teste de criptografia Power-On-Self de componentes de criptografia na inicialização de AP para certificação FIPS

- A FT no DS agora está desabilitada por padrão nas novas WLANs

- Multicast e broadcast confiáveis para WGBs

- Recursos do IW6300: encadeamento em margarida RAP, manuseio de várias portas ethernet,

- Suporte de ancoragem por nome de perfil em vez de por nome de WLAN

- Aplicação da proteção de origem de IP na comutação Flex Local quando o DHCP necessário está habilitado

- Switching local de RLAN no modo autônomo flexível

- Modo estático de rádio triplo 9130

8.10.112.0

- Suporte para Catalyst 9130-AX

- Coloração BSS estática

- FastLocate em APs Wifi6

- Sistema de monitoração e detecção de antena

- Registro automático de certificados para APs Wave 2 no modo WGB

- Certificado UDI seguro para autenticação AP

- TLS 1.2 para EAP-FAST na autenticação EAP local

- Não há suporte para o acesso do console ao AP usando o nome de usuário e a senha padrão. Você deve configurar explicitamente as credenciais globais do AP do controlador com nome de usuário e senha não padrão para obter acesso ao console do AP.

- Os APs no modo de sensor não são mais suportados

8.10.105.0

- Suporte para 9130-AXI

- suporte para 9120AX, 9120AXP

- Modo de malha em APs da onda 2

- Suporte de compatibilidade de tempo de transmissão em APs da etapa 2

- Suporte à captura inteligente adicionado a mais APs - 1800s, 9115, 9117, 9120, IW3700, AP integrado Cisco 6300

- Suporte a WPA3

- Suporte avançado para Open

- Suporte a Wi-Fi Alliance Agile Multiband (MBO)

- Interceptações SNMP via SNMPv3

- Suporte para o domínio -P

- Enviando eventos de pontos de acesso por meio da contabilidade radius

- Criptografia de senha

- por servidor NTP de grupo de AP

8.9.111.0

- Suporte para ponto de acesso Catalyst 9120-AXI

8.9.100.0

- Suporte para pontos de acesso Catalyst 9115 e 9117

- Suporte para a camada PHY (e novas taxas MCS)

8.8.130.0

- Sem novos recursos

8.8.125.0

- Sem novos recursos

8.8.120.0

- Suporte para o domínio -P

- Suporte para dongles USB Bluetooth de baixa energia (BLE)

- APS Wave 2 (1560/2800/3800) - Software de imagem de ligação de grupo de trabalho

- Suporte a 4000 WLANs em WLCs (através de "config wlan 4k-ssid enable")

- Mobility Express: suporte a malha (Flex+Bridge)

- Mobility Express : política Mdns

8.8.111.0

- APs Wave 2 - Comutação local de tráfego rlan suportado mesmo quando o AP está no modo local

8.8.100.0

- APs Wave 2 - Suporte a Flex+Bridge

- APs Wave 2 - Infraestrutura de AP VxLAN para eCA no 4800

- APs Wave 2 - A porta USB dos APs 2800/3800/4800/1852 pode ser ativada para alimentar um dispositivo USB externo

- APs Wave 2 - Suporte para recurso de syslog

- APs Wave 2 - Suporte para '| include <string>' para todos os comandos show

- APs Wave 2 - Comando para exibir a lista de exclusão de cliente em APs Flex (#show flexconnect client exclude-list)

- APs Wave 2 - Capacidade de desabilitar fallback de AP para DHCP quando configurado para endereço IP estático

- APs Wave 2 - APs capazes de obter tempo da rede

- APs Wave 2 - Modo de farejador aprimorado para informações da camada 1

- APs Wave 2 - Capacidade de filtrar o tráfego de depuração com base no IP de origem/destino (filtro com fio de tráfego de #debug...)

- APs Wave 2 - Capacidade de exportar captura como .pcap (#copy tmp APname_capture.pcap0 tftp...)

- APs Wave 2 - Capacidade de limpar logs de rastreamento de AP (#config ap client-trace clear)

- APs Wave 2 - Depuração para verificar o valor UP para downstream de cliente (qos de cliente capwap #debug)

- APs Wave 2 - Número de log de desautenticações enviadas pelo AP (#show dot11 clients deauth)

- APs Wave 2 - O número de registro de TX consecutivas falha (controladoras #show dot11radio 0/1 client aa:bb:cc:dd:ee:ff)

- APs Wave 2 - Capacidade de ver a taxa por cliente no rastreamento de cliente (#debug dot11 client rate address aa:bb:cc:dd:ee:ff)

- APs Wave 2 - Estatísticas de contagem de clientes (resumo #show cliente)

- APs Wave 2 - Mudanças nos anúncios de recursos de Hyper-V/HT/VHT (Very High Throughput)

- APs Wave 2 - saída aprimorada de show dot11 interface dot11radio 0/1 statistics

- APs Wave 2 - Capacidade de converter AP 2800/3800 em sensores

- APs Wave 2 - Suporte para switching local RLAN no AP 1815W

- APs Wave 2 - suporte a NTP

- Malha Wave 2 - Listas de Controle de Acesso (ACLs) do Sistema de Nome de Domínio (DNS) IPv6

- Malha Wave 2 - Suporte a ACL IPv6 pós-autenticação

- Servidor interno de Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) em Root AP (RAP) (modo Flex+Bridge AP)

- Conversão de Endereço de Rede / Conversão de Endereço de Porta (NAT/PAT) em RAP (modo Flex+Bridge AP)

- Configuração da página inicial por grupo de APs (para que o mesmo SSID possa ter várias páginas iniciais)

- Aplicação de política dinâmica / monitoramento de uso

- Ethernet sobre Encapsulamento de Roteamento Genérico (EoGRE - Generic Routing Encapsulation) Rede Local Virtual (VLAN - Virtual Local Area Network) substituída pela WLAN

- Criptografia IPSec (Internet Protocol Security) para alta disponibilidade (HA)

- Suporte a Address Space Layout Rendomization (ASLR)

- Atualização do Network Based Application Recognition (NBAR) para o engine 31 e o protocol pack 33.0

- Webhook

- Marcação de Ponto de Código de Serviços Diferenciados (DSCP - Differentiated Services Code Point) padrão por perfil AVC (Application Visibility and Control)

- Debug arp adicionado ao cliente de depuração

- Comandos de depuração para bonjour/mDNS adicionado (debug mdns client, shows mdns query stats, test mdsn)

- Capacidade de ver o histórico de configuração (show logging config-history)

- Capacidade para informações de transceptores Small Form-Fator Pluggable (SF) (show port sfp-info)

- Bloqueio peer2peer PSK de identidade

- Informações da plataforma adicionadas no início de cada sessão de depuração

- Comando para ver o histórico de criação de perfil dhcp/http (show profiling { client | histórico }

- Capacidade de habilitar/desabilitar a porta NMSP (Network Mobility Services Protocol) (config nmsp service enable/disable)

- Suporte para transferir upload do pacote yang através da interface gráfica

- Contagem de clientes por rádio por wlan (show client ap { 802.11a | 802.11b } <nome-ap>)

- O Netflow não poderá mais ser habilitado se o AVC estiver desabilitado na WLAN.

8.7.102.0

- APs Wave 2 - Suporte para suporte a cliente passivo FlexConnect

- APs Wave 2 - Suporte para FlexConnect Proxy Address Resolution Protocol (ARP)

- APs Wave 2 - Suporte para clientes limite FlexConnect por rádio/WLAN

- APs Wave 2 - Suporte para substituição de Autenticação, Autorização e Contabilização (AAA - Authentication, Authorization, and Accounting) de nome de VLAN FlexConnect

- APs Wave 2 - Suporte para ACL FlexConnect IPv6 para autenticação da Web ou Web

- APs Wave 2 - Suporte para Proteção de Quadro de Gerenciamento (MFP - Management Frame Protection) (não suportado em APs 1800 Series)

- APs Wave 2 - Suporte para protocolo de autenticação extensível 802.1x com fio - Transport Layer Security (EAP-TLS) e Protected EAP (PEAP)

- APs Wave 2 - Suporte para gerenciamento Bluetooth de baixa energia (BLE)

- APs Wave 2 - Suporte para LAN remota (RLAN) na porta auxiliar

- APs Wave 2 - Suporte para DHCP Opt 60

- APs Wave 2 - Suporte para usar curinga para excluir ou copiar vários arquivos do AP

- APs Wave 2 - Comando disponível para limpar contadores no show controller (contadores #clear [ dot11radio | cliente ])

- ACLs DNS de pré-autorização do FlexConnect IPv4

- Suporte ao módulo de hiperlocalização para várias conexões CMX (Connected Mobile Experience, experiência móvel conectada)

- A WLC só encaminhará dados de Indicação de Intensidade de Sinal Recebido (RSSI - Received Signal Strength Indication) do cliente de sondagem se o CMX for escolhido

- Encaminhamento de estatísticas do cliente com base na assinatura de grupo de APs CMX

- Suporte a Daisy Chain para AP 1560 e 1542I/D

- CleanAir com BLE Beacon desabilitado por padrão

- Configuração de suporte personalizado dos valores de início de pacote do receptor (RX-SOP) configuráveis através de perfis de RF

- Velocidades de backhaul AP 1562 em 2,4 GHz aumentadas

- Suporte para autenticação de endereço MAC local e Autenticação da Web Central (CWA)

- Suporte seletivo de captura de pacotes de cliente para AP 2800/3800

- Melhorias de dimensionamento da autenticação da Web para o redirecionamento do protocolo de transferência de hipertexto seguro (HTTPS)

- Detecção de radar aprimorada

- O monitor HA inclui o número de série e o status do ventilador do WLC em standby

- O TCP Adjust MSS agora também é suportado para APs Flexconnect e APs do modo de estrutura

8.6.101.0

- Suporte ao Módulo de Ponto de Beacon

- Identificador de servidor de acesso à rede (NAS-ID) personalizado para contabilidade do Serviço de Usuário de Discagem de Autenticação Remota (RADIUS - Remote Authentication Dial-In User Service)

- Tempo de intervalo mínimo para medição de volume

- O número máximo de caracteres da senha aumentou de 24 para 127

- Suporte a Network Time Protocol (NTP) versão 4

- Suporte para interface de login padrão Secure Shell (SSH)

- Implantação de EoGRE com várias melhorias de Gateways de Túnel (TGWs)

- Opção de DHCP 82 para túnel EoGRE em APs Cisco Wave 2

- Atualização de access points (APs) e software Wireless LAN Controller (WLC) com atualização de AP com Prime Infrastructure 3.3

- APs Wave 2 - Suporte para 802.1x com fio

- APs Wave 2 - Inteligência de espectro

- APs Wave 2 - CMX FastLocate

- Suporte a nó de folha de malha em IR829 AP803 e IW3700

8.5.103.0

- Suporte para WLC 3504

- Suporte para APs 1540, 1815m e 1815t

- Suporte de monitor para APs 1540, 1560, 1810OEAP, 1810W, 1815, 1850 e 1830.

- Suporte para APeX

- Failover de túnel EoGRE

- Chave pré-compartilhada de identidade (PSK)

- CNAME - Suporte IPv6 (ACLs PreAuth com IPv6)

- 2800/3800 - Suporte para atribuição de rádio flexível (FRA) com reconhecimento de cliente

- APs Wave 2 - Suporte a Spectrum Expert

- APs Wave 2 - Suporte para Mobile Concierge

- APs Wave 2 - Adição do comando show controllers dot11radio 0/1 antenna

- APs Wave 2 - Adição do comando show controllers dot11radio 0/1 client <mac>

- APs Wave 2 - Conjunto de pacotes de suporte (copy support-bundle { scp: | tftp: })

- APs Wave 2 - Histórico de logs para reinicialização por rádio (show history interface dot11radio { 0 | 1 } { reset | radar })

- APs Wave 2 - Suporte para IPv6 PnP (Plug-n-Play)

- Suporte a Cliente de Protocolo de Troca de Link Dinâmico (DLEP - Dynamic Link Exchange Protocol) no WGB

- Transmission Control Protocol - Maximum Segment Size (TCP MSS) habilitado por padrão com o valor de 1250

- Opção de GUI para recuperar o pacote de suporte

- Práticas recomendadas do RADIUS do dispositivo Apple e do Identity Service Engine (ISE) adicionadas à página de monitoramento

- Teste de ping IPv6 da página do monitor

- IW3702 - Suporte para tempo de transmissão justo em modos local e FlexConnect

- IW3702 - RX-SOP via CLI

- Rede sem fio habilitada para malha

- Suporte para HA N+1 no controlador de LAN sem fio virtual (vWLC)

- ISE - Suporte para URL de origem do convidado

8.4.100.0

- Suporte para AP 1815

- Suporte para AP 1815M

- Suporte para AP 1542I/D

- Gerenciamento de Usuários Convidados - Lista de Permissões do Cliente

- ACL de filtro baseado em domínio

- Simplificação do ISE - configuração padrão RADIUS ISE de dia0

- Desimplicação do ISE - configuração RADIUS padrão para o servidor ISE

- Simplificação do ISE - configuração padrão de rede local sem fio (WLAN) para o servidor ISE

- Desvio de portal cativo por Service Set Identifier (SSID)

- Exclusão de cliente devido ao tempo limite de 802.1x

- Suporte IPv6 em APs 802.11ac Wave 2

- Suporte AP EoGRE em APs 802.11ac Wave 2

- Suporte a NAT/PAT FlexConnect para DHCP central em APs 802.11ac Wave 2

- Substituição de Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) AAA Flexconnect por suporte de cliente em APs 802.11ac Wave 2

- Aprimoramentos do TrustSec

- Cisco Umbrella WLAN - Suporte a OpenDNS

- Autenticação WeChat

- FlexConnect - Administrador fácil do AP

- Suporte a vWLC no Hyper-v

- Suporte ao túnel Flexconnect IPv6 EoGRE

- Suporte para HA N+1 em WLC virtual (vWLC)

- Modo de malha e suporte de ponte Ethernet de malha no AP 1560

- Suporte de LAN remota em portas com fio de AP 702W

- Suporte para Cisco Hyperlocation em ambiente HA

- LAG (Link Aggregation, agregação de links) em suporte de transição

- Aprimoramento do Protocolo de Redundância Paralela em AP e WGB

- Suporte para NBAR2 Protocol Pack 19.1.0 (Opcionalmente pode atualizar para 24.0.0)

- Sem suporte para APs 600, 1550, 1040, 1140 e 1260

- Capacidade de desativar o Servidor syslog por AP e/ou global

- Opção de desabilitar a página de êxito de webauth

- Comando show para a porta redundante (porta RP)

- Capacidade de adicionar o perfil AVC com o fastlane ativado

- Modo sensível a canal TPCv1

8.3.111.0

- Suporte para AP 1560 (modo local apenas)

- Suporte para AP 1815i

- Suporte para até 4 clientes (endereço mac) em portas com fio para APs 1810 e 1810W

- Suporte a TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) para APs 2800/3800

- Adaptável 802.11r

- FastLane de QoS

Identificação por radiofrequência (RFID - Radio Frequency IDentification) e suporte a tag Wi-Fi

- Suporte para até 512 políticas locais (64 antes)

- Banco de dados AAA local aumentado para 12000 (2048 antes)

- FIPS (Federal Information Processing Standard) - Suporte para Data Datagram Transport Layer Security (DTLS) 1.2 para AP-WLC Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP)

- FIPS - Suporta novos conjuntos de cifras GCM para DTLS

- FIPS - Novos modos de criptografia 802.11

- FIPS - Suporte a SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) sobre HyperText Transfer Protocol sobre HTTPS para LSC (Locally Significant Certificate)

- FIPS - a configuração do IPsec é baseada em perfil

- FIPS - suporte a Syslog sobre IPsec

- FIPS - IKEv1/IKEv2 suportado

- FIPS - Geração de CSR (Certificate Signing Request, solicitação de assinatura de certificado) por WLC

- FIPS - Suporte para webadmin TLSv1.2 e configuração independente de webauth

- FIPS - Certificado de autoridade de certificação (CA) de servidor CMX diferente

- FIPS - Suporte para conectividade CMX com TLSv1.2

8.3.102.0

- Atualização com imagem extra e procedimento de instalação (para APs 802, 1550 e 1570)

- conector de nuvem CMX

- Filtragem de domínio de URL

- Suporte para o domínio regulatório -M na Rede Local Sem Fio Industrial (IWLAN) 3700 AP

- Suporte para ativar o Network Admission Control-RADIUS (NAC-RADIUS) em uma rede sem fio com chave pré-compartilhada (PSK) com CWA

- O estrangeiro envia called-stationID e Calling-stationID para ancorar na autenticação da Web

- Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) sobre IPSec suportado sobre interfaces IPv6

- Interceptações SNMP sobre IPSec suportadas em interfaces IPv6

- Suporte para ap-mac-ssid-ap-group called-stationID

- EoGRE - suporte a IPv6

- EoGRE - Suporte em WLANs para autenticação interna da Web e WPA2-PSK

- Transmissão downstream de WGB em várias VLANs

- FlexConnect - Suporte ao TrustSec

- FlexConnect - Grupo FlexConnect padrão

- FlexConnect - o AP só ingressa no grupo de multicast do CAPWAP se tiver uma WLAN comutada centralmente

- PnP e programabilidade de dispositivo lógico programável complexo (PLD)

- Verificação em segundo plano da malha fora do canal

- Modo OEAP (Office Extended AP) em APs Wave 2 802.11ac

- Registro de um evento de reinicialização de Rádio

- LLDP (Link Layer Discovery Protocol) na imagem de recuperação

- Equidade de tempo no ar (ATF) na malha

- Atualização do mecanismo NBAR no AP (Pacote de protocolo NBAR2 19.1.0)

- PnP do Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module (APIC-EM) para APs 802.11ac Wave 2

- PnP do APIC-EM para FlexConnect AP PnP

- 802.11k e 802.11v habilitados por padrão

- Configurações de DSCP/Prioridade do usuário (UP) baseadas no tráfego de aplicativos

- Suporte a Fastlane

- Suporte a proxy ARP em APs de switching local FlexConnect 802.11ac Wave 2.

8.2.151.0

- Suporte TKIP para APs 1810/1830/1850/2800/3800

8.2.141.0

- Comando para configurar a seleção de frequência dinâmica inteligente (DFS) (config 802.11h smart-dfs {enable | disable})

8.2.110.0

- Suporte para AP 2800

- Suporte para AP 3800

- Suporte para AP 1810(W)

- Suporte para domínio AP -B

- FRA

- Configuração de QoS fina

- Logon Único de cliente com fio (SSO)

- Porta de serviço SSO da interface gráfica do usuário (GUI)

- Suporte a porta de serviço WLC com SSO habilitado

- Suporte do domínio regulatório -K para a Malásia

- Suporte ao modo FlexConnect nos APs 1800/2800/3800

- Fallback RADIUS padrão definido como passivo

8.2.100.0

- Comando RADIUS de AAA de teste

- Login de usuário de gerenciamento dinâmico via servidor AAA

- Porta HTTP personalizada (HyperText Transfer Protocol) para criação de perfil

- Detecção de informações de cliente invasor para rastreamento de porta de switch automático (SPT)

- WLC Virtual de Grande Escala (vWLC)

- Smart Licensing

- Alteração do Domínio Regulatório - S

- Atualizações de NBAR e Netflow (Pacote 14.0)

- Aprimoramento de Netflow de WLC

- Serviço Chromecast no banco de dados padrão do Sistema de Nome de Domínio Multicast (mDNS)

- Malha - backhaul de malha de 2,4 GHz para Israel

- Malha - Remoção do suporte para RX-SOP do backhaul de malha

- Mesh - suporte de provisão PSK para redes em malha

- Interfaces de Camada 3 (L3) para protocolos de tunelamento (túneis GRE)

- Fase 2 do ATF

- Suporte do Sistema de prevenção de intrusão (wIPS - Intrusion Prevention System) sem fio para 40/80 (MegaHertz) MHz e capacidade de transmissão

- PnP de Provisionamento AP

- Certificação Passpoint 2.0 R2

- Suporte wIPS avançado para módulo de hiperlocalização com segurança avançada

- WLC 5520/8510/8540 - Suporte para usar a porta de serviço diariamente

- WLC 5520/8510/8540 - Suporte a EAP local

- WLC 5520/8510/8540 - Suporte a acesso de convidado com fio

- WLC 2505 - Suporte de gateway Bonjour para até 200 serviços de instância

- Maior suporte a canal e transmissão (Tx) de energia para alguns países

- Até 110 códigos de país por WLC (antes da 8.2 WLC era suportada 20)

- Suporte para TLSv1.2 para autenticação da Web e WebAdmin

- Mapeamento de QoS (DSCP)

- AP 3700 - Suporte flexível para porta de antena

- AP 3700 - Há suporte para interconexão sequencial

- Suporte para até 32 servidores RADIUS (17 antes)

- Suporte para até 20 URLs por ACL (10 antes)

- Suporte para aprender até 40 endereços IP por ACL de DNS (20 antes)

- Tempo limite de chave EAPOL configurável para grupos FlexConnect - autenticação local

8.1.131.0

- Suporte para módulo de hiperlocalização

8.1.122.0

- ATF

- Suporte para AP 1830

8.1.111.0

- Suporte para AP 1850

- Suporte para Universal Small Cell (USC) 8x18

- 11v - Gerenciamento de transição do Basic Service Set (BSS)

- Seleção de largura de banda dinâmica (DBS) com Flex DFS

- Suporte a Security Group Tag (SGT) Exchange Protocol (SXP) no WLC 8540 e no WLC 5520

- Mapa de QoS (baseado em DSCP)

- Roaming de alta velocidade para WGB

- Convergência de malha

- Adição de CLI - config ap cert-expiry-ignore {mic | ssc} enable

8.1.102.0

- Suporte para WLC 5520

- Suporte para WLC 8540

- AVC para FlexConnect

- Depurações do cliente FlexConnect no AP

- Suporte a VLAN do grupo FlexConnect

- Substituição do nome da VLAN AAA do FlexConnect

- HA SSO (HA-SSO) - Armadilhas para eventos (quando a WLC ativa o hot standby, sincronização em massa completa)

- HA SSO - Base de Informações de Gerenciamento (MIB - Management Information Base) para monitorar o status de standby

- HA - show redundancy peer-system { statistics | CPU | memória }

- Integração com o Microsoft (MS) Lync Software Defined Networking (SDN)

- Suporte para registros de contabilidade de sessão de usuário de gerenciamento

- Redundância Guest-Anchor

- Registrar endereço IP de origem em logons com falha

- Validação de AP não autorizado em relação ao servidor AAA

- Permitir tamanho de MTU (Unidade Máxima de Transmissão) enquadrado configurável por WLC para RADIUS

- Alterações de recurso de raio de DNS

- Tentativas configuráveis de exclusão dot1x (1 a 10)

- Suporte à porta origem do protocolo UDP para o protocolo RADIUS

- EoGRE no WLC

- EoGRE no AP

- Gerenciamento de beacons de Bluetooth de Baixa Energia (BLE)

- Reinicialização mais rápida da WLC com reinicialização em vez de reinicialização do sistema

- Seleção dinâmica de largura de banda (DBS)

- DFS flexível (seleção de frequência dinâmica)

- Gerenciamento de recursos de rádio orientado a eventos (ED-RRM) acionado pela interferência de Wi-Fi também

- Roaming otimizado + 802.11v

- Roaming contínuo com mobilidade de controlador entre versões (IRCM)

- Sem mais suporte para a nova mobilidade - Controlador de mobilidade

- Suporte de máquina virtual (KVM) baseada em kernel para vWLC

- Mesh - Suporte a WLC de vários países para APs de malha

- Malha - RRM em RAP de 5 GHz

- Suporte a TrustSec em WLC 5520, 7510 e 8500

- vWLC - por padrão, a WLAN é comutada localmente

- Monitor SNMP para controlador HA-SSO 2ry

- Configuração 802.11k disponível através da GUI

- Suporte a WLC de domínio multiregulatório (código de país) para APs de malha

- O suporte a VLAN do grupo FlexConnect substitui o específico do AP

- Suporte para FlexConnect AVC em vWLC

8.0.140.0

- Suporte à porta origem do protocolo UDP para o protocolo RADIUS

- Suporte para certificado autoassinado WLC webadmin SHA256

- Logs salvos na memória flash antes da reinicialização do WLC (show logging last-reset)

- Atualização de mensagem de ligação mDNS com PTR RR

- Suporte a SNMP MIBS para perfil de RF pronto para uso

8.0.132.0

- Suporte para APs de domínio -B

- Capacidade de desabilitar o roaming otimizado por WLAN (Desabilitar CHD)

- ID NAS padrão por grupo AP como nenhum

Observação: AP 1572 no domínio -B é suportado corretamente até a versão 8.0.135.0

8.0.120.0

- Suporte para AP IW3702

- Adição de CLI - config ap cert-expiry-ignore {mic | ssc} enable

8.0.110.0

- Suporte para SKU de unidade de manutenção de estoque universal

- Suporte para AP 1570

- Alteração rápida de SSID habilitada por padrão

- WLC 2500 - Configuração expressa disponível através de AP ou conexão de cliente para qualquer porta

- Por causa do CSCur27551  SSLv3 está desabilitado por padrão

- Capacidade de ativar/desativar a porta AUX Ethernet no AP 2700

- O comando CLI show mesh running-config <ap-name> para verificar o mapeamento de VLAN para AP flex+bridge

- O primeiro cliente é desligado após a detecção da duplicação de endereço IP

8.0.100.0

- Suporte para AP 1700

- módulo 11ac

- Suporte para o domínio -F (Indonésia)

- CleanAir Express para AP 1600 e 1700

- Melhorias na GUI do AP602

- Teste de Link OEAP

- OEAP - Prioridade mais alta para suporte a pacotes de voz (QoS de voz)

- Firewall OEAP

- OEAP AP AP602 Split Tunneling

- Gerenciamento PoE de 702 W (Power over Ethernet) (capacidade de desativar a porta PoE)

- Tag de VLAN de 702 W por porta Ethernet

- FlexConnect VideoStream em switching local

- FlexConnect - Converter modo AP de Local para FlexConnect sem reinicialização

- O AP FlexConnect ingressa no grupo multicast da WLC

- ARP de proxy do FlexConnect

- FlexConnect + malha (bridge)

- Malha - Convergência rápida

- Mesh - Sem autenticação de endereço MAC

- Suporte a vWLC para 6.000 clientes

- Suporte a keep-alive de dados CAPWAP

- Cliente Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) no AP FlexConnect

- WLC 2500 - Suporte a acesso de convidado com fio

- Pares de valor de atributo específico do fornecedor (VSA) (AVPs)

- Seleção de RADIUS por território

- redirecionamento de HTTPS

- Rejeição na ID da WLAN incorreta no SSID 802.1x

- Capacidade de alterar o SSID/Nome do perfil

- Ping da interface dinâmica (ping estendido)

- Endereço IP incluído na saída de show ap summary

- Pesquisa de AP por endereço IP na GUI

- Adicionar CLI show system... para monitorar o desempenho da WLC

- Adicionar comandos show run-config startup-do CLI

- AP CLI para escolher o modo AP #capwap o modo AP local/bridge

- Adicionar CLI mostrar detalhes do cliente exibe o nome do perfil/ssid

- Add CLI show ap join stats mostra o nome real atual

- CLI show rogue ap summary - opções estendidas

- Capacidade de ativar Telnet/SSH para todos os APs

- Tema de Cores da Web com GUI

- LEDs de AP com Flash através de SNMP e GUI

- debug client mostra o nome do AP

- Capacidade de atualizar a lista de perfis de dispositivos/OUI (Organizational Unique Identifier)

- Suporte a 11v (Directed Multicast Service [DMS] e BSS Max Idle Period)

- Suporte ao modo misto 11r

- DHCP opt 82, subopção 5 e subopção 151/152

- FIPS 140-2

- SSID vizinho específico e detecção de AP e cliente de interferência

- Aprimoramento de marca QinQ (marca VLAN 802.1Q-in-Q)

- Dynamic Channel Assignment (DCA) em perfis de RF

- SOP RX

- Roaming otimizado

- Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) - FlexConnect como Mobile Access Gateway (MAG)

- Status de sincronização em massa HA-SSO

- Novas depurações/exibições HA-SSO

- Temporizadores/repetições de keep-alive configuráveis HA-SSO

- HA-SSO substitua o ping do protocolo ICMP da interface de gerenciamento de redundância (RMI - Redundancy Management Interface) com a mensagem UDP

- Aprimoramento de verificação de acessibilidade de gateway padrão HA-SSO

- Suporte HA-SSO para servidor DHCP interno

- Suporte HA-SSO para recurso cliente inativo

- Suporte HA-SSO para APs OEAP 600

- Suporte HA-SSO para 802.11ac

- Suporte a IPv6 (Fase III)

- IPv6 - Suporte a IPv6 do TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)

- mDNS fase 3 (políticas ISE, aprimoramentos de perfil, serviços instantâneos PI)

- AVC AAA override

- QoS direcional AVC

- Integração AVC com perfil local

- AVC por aplicativo, limite de taxa por cliente na WLAN

- Monitor de rádio de 80 MHz

- Domínio regulatório adicionado -S para Hong Kong

- O código de país KR é alterado para KE (para Coreia)

- O código de país JP (para o Japão) é removido

- RSSI máximo para APs invasores amigáveis

- Acesso Protegido Wi-Fi/TKIP somente configurável através da CLI

- Suporte a Netflow em NMS de terceiros

- Capacidade de limpar estatísticas de mensagens pmipv6 (clear pmipv6 mag stats)

- Nome do AP durante a saída do cliente de depuração asso/reason on

- Opção persistente de configuração pronta para uso

- Comando CLI para verificar todos os certificados instalados na WLC (show certificate all)

- O recurso transparente de VLAN liga todas as VLANs não definidas na malha flexconnect

- Coluna PoE na GUI da WLC para verificar o status de PoE do AP (WIRELESS > Access Points)

- Suporte a GUI para tempo limite de AP Primed Joined

- Tempo limite necessário de autenticação da Web configurável

- Suporte ao cliente suspenso na passagem da Web via wLAN

- Capacidade de limpar estatísticas de queue-info-max (clear queue-info [detail <queue-id>/all/capwap/dot11/ipv6/mobility/redundancy])

- Compartilhamento doméstico do iTunes removido da lista mDNS padrão

- Capacidade de fazer alterações na comunidade SNMP através da GUI

- Capacidade de desabilitar armadilhas MFP

- Capacidade de desativar estatísticas AVC por botão de GUI

- Varredura fora de canal de 20/40/80 MHz no canal de atendimento

- Suporte ao perfil do Windows 8

7.6.120.0

- Suporte para AP 2700

- Suporte para AP 700W

- WLC 2500 - Configuração do WLAN Express

- Suporte a Band Select mid-RSSI

7.6.100.0

- Suporte para AP 3700

- Suporte para AP 1530

- Suporte para Universal Small Cell 5310 no AP 3600

- Canais DFS no domínio Aps 700 -A

- Lista de controle de acesso (ACLs)

- LDAP (Lightweight Diretory Access Protocol)

- ID da Estação Chamada para Contabilização

- Temporizadores EAP por WLAN

- Desligamento de Fallback de Ethernet

- GUI da ACL da camada 2 (L2)

- Switch de canal 11h (configuração CLI mais fácil)

- Desvio cativo da Apple para IOS 7

- Configuração de 11ac em ambiente HA

- Último suporte para NBAR 3.7 (AVC v13)

- Valores mín./máx. do Controle de Potência de Transmissão (TPC) com faixas ativadas

- Pai preferencial da malha por GUI

- Autenticação LSC em malha (desvio de MAC)

- Migração de domínio China -H (permite uso interno de 5150 MHz a 5350 MHz)

- Corrente de malha Daisy

- Pode adicionar licenças à SKU HA da WLC

- WLC 2500 - Suporte para 1.000 clientes adormecidos (500 anteriormente)

- WLC 5508 - Suporte para 1.000 clientes adormecidos (igual ao anterior)

- WiSM 2 - Suporte para 1.000 clientes inativos (igual ao anterior)

- WLC 7500 - Suporte para clientes 25000 em espera (9000 anteriormente)

- WLC 8500 - Suporte para clientes 25000 em espera (9000 anteriormente)

- WLC 8500 - Não suporta nova mobilidade

- vWLC - Suporte para 500 clientes em repouso (igual ao anterior)

- HA SSO - Recuperação automática do modo de manutenção após a convergência da rede

7.5.102.0

- Suporte do módulo 802.11ac (onda 1) no AP 3600

- Suporte para AP 700

- Suporte para WLC 8500 como controlador de âncora

- Suporte de SFP-10G-LR no WLC 7500

- ACLS L2

- Domínio -Z introduzido (Austrália e Nova Zelândia)

- DNS RADIUS e TACACS+

- Ping com interface de origem

- Endereço IP do AP em show ap summary

- Endereço IP em show client summary

- Adicionar CLI - suporte a Grep

- Suporte a curinga em Alterar filtro na GUI

- Pode-se fazer ping nos APs em malha antes de eles se juntarem a uma controladora

- Tag de VLAN em 1552 APs

- Cancelamento de autenticação do cliente por meio do nome de usuário ou IPv4/IPv6

- Capacidade de escolher se os usuários de gerenciamento local são ou não capazes de Telnet

- Número máximo de APs permitidos por WLC

- Novo suporte para Mobility e Mobility Controller (MC)

- SSO de cliente HA e porta de redundância (RP) através do switch L2

- Mecanismo de classificação de política interna

- Capacidade de atualização do pacote de protocolo para AVC/NBAR2

- mDNS Fase II (Location Specific Services [LSS], mDNS-AP, priority mac, origem do serviço)

- Suporte ao cliente em repouso

- Política invasora por nível de segurança

- Seleção de taxa de dados para contenção de invasor

- Validar clientes invasores em relação ao Mecanismo de Serviço de Mobilidade (MSE)

- O FlexConnect no modo autônomo pode continuar a executar contenção de invasores

- Atribuir automaticamente o número de APs para conter um invasor

- SSID curinga por política invasora

- Definir a política de invasor para excluir um invasor do banco de dados da WLC

- Suporte a DTLS no vWLC

- Limite de taxa de AP no vWLC

- PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) e EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) para FlexConnect (Autenticação Local)

- Mapas de WLAN para VLAN para grupos e APs FlexConnect

- ACL por cliente em APs FlexConnect

- FlexConnect L2ACL

- Substituição de QoS AAA para switching local FlexConnect

- FlexConnect - suporte de balanceamento de carga do cliente

- Sem suporte de PPPoE em aplicativos FlexConnect

- 11w em APs Flex e em malha

- PMIPv6 (Proxy Mobile IPv6) - suporte para autenticação da Web externa/CWA

- Remoção de aeroscotes do MSE

- Suporte a API Rest no MSE

- O MSE expõe o RSSI para tags RFID

- BBX (Troca de outdoor)

- OEAP - tunelamento dividido

- O Cisco License Manager (CLM) não é mais suportado

- As marcas 802.1p padrão foram alteradas (Platinum para 5 de 6, Gold para 4 de 5, Silver 2 de 3)

- Suporte para certificados gerados usando o OpenSSL v1.0

- Comando CLI show queue-info add

- DTLS de dados no suporte a vWLC

- Suporte ao modo multicast CAPWAPv6 AP

- Suporte a QoS de substituição de AAA

- Suporte OEAP para APs 1130,1240,1040,1140,1600,2600,3500,3600

7.4.150.0

- Suporte para APs de domínio -B

7.4.140.0

- Introdução de config ap cert-expiry-ignore {mic | ssc} enable

7.4.130.0

- Por causa do CSCur27551 , o SSLv3 é desabilitado por padrão

7.4.100.0

- Suporte para AP 1600

- WLC 2504 - Suporte para 75 APs e 1000 clientes

- WLC 2504 - Suporte para ser WLC âncora

- WLC 2504 - Suporte para agregação de links (LAG)

- WLC 7500 - Suporte para LAG

- WLC 8510 - Suporte para LAG

- AVC com NBAR2

- Gateway Bonjour (suporte a mDNS - Fase I)

- Suporte para módulo de monitor de Segurança Sem Fio e Inteligência de Espectro (WSSI)

- Suporte a 802.1x + autenticação da Web

- Suporte para ACL de pré-autenticação para bloquear DNS para clientes autenticados pela Web

- NAS-ID por interface, WLAN ou grupo AP

- Novos atributos para a ID da estação chamada

- Suporte para criação de RADIUS em grupos FlexConnect (CLI alterado)

- Novos conjuntos de comandos TACACS+

- Nome do local com 254 caracteres (Local do AP)

- Suporte para mais atributos DHCP opt 82

- Protocolo de transferência de arquivos SSH (SFTP)

- Suporte N+1 com controlador de SKU HA

- Tempo limite ocioso do usuário por WLAN

- Limite ocioso do usuário por WLAN

- Limitar conexões somente a clientes 11n

- Balanceamento de carga por utilização de porta Ethernet

- Aviso de limite de marcas e clientes

- Melhorias de wIPS

- Contenção de ataque wIPS

- Contenção avançada de invasores

- Suporte para todas as assinaturas no Modo Local Avançado (ELM)

- Novas assinaturas wIPS

- Atributos extras do DHCP opt 82

- Suporte ao protocolo NetFlow

- Atributos para ID de estação chamada

- 802.11w - MFP

- 802,11k

- Suporte ao protocolo LLDP

- Suporte a Global Positioning System (GPS) para ambientes externos

- WLAN para configuração automática de voz

- Capacidade de fazer backup de certificados de terceiros do WLC

- Suporte a interceptação SNMP para associação/desassociação de cliente

7.3.112.0

- Nova mobilidade

Observação: a nova mobilidade não é suportada na versão 7.4. A partir da versão 7.5 e posterior, ela é suportada.

7.3.101.0

- Suporte para vWLC

- Suporte para WLC 8500

- Suporte para AP 2600

- Suporte para AP 1552CU/EU

- Suporte para AP802H

- WLC 8510 - Suporte para 6000 APs

- WLC 8510 - Suporte para 2.000 grupos FlexConnect

- WLC 8510 - Suporte para clientes 64000

- WLC 8510 - Suporte para 6.000 grupos de AP

- WLC 8510 - Suporte para 100 APs por grupo FlexConnect

- WLC 8510 - Suporte para 4.096 VLANs

- WLC 8510 - Suporte para APs invasores 24000 e 32.000 clientes invasores

- WLC 7500 - Suporte para 6.000 APs, 6.400 clientes, 2.000 grupos flexíveis

- WLC 7500 - Suporte para clientes 64000

- WLC 7500 - Suporte para 2.000 grupos FlexConnect

- WLC 7500 - Suporte para 6.000 grupos de AP

- WLC 7500 - Suporte para 100 APs por grupo FlexConnect

- WLC 7500 - Suporte para 4.096 VLANs

- WLC 2500 - Suporte para 2.500 clientes invasores e 2.000 APs invasores

- WLC 5508 - Suporte para 2.500 clientes invasores e 2.000 APs invasores

- WLC WiSM2 - Suporte para 5.000 clientes invasores e 4.000 APs invasores

- WLC 7500 - Suporte para clientes invasores 32000 e APs invasores 24000

- vWLC - suporte para 1.500 clientes invasores e 800 APs invasores

- WiSM 2 - Suporte para 10.000 RFIDs

- WLC 7500 - Suporte para 50.000 RFIDs

- WLC 8500 - Suporte para 50.000 RFIDs

- vWLC - Suporte para 3000 RFIDs

- Licença baseada em honra (licenças de direito de uso [RTU])

- FIPS 140-2

- HA AP SSO

- FlexConnect - tunelamento dividido

- FlexConnect - Suporte a 802.11r (transição rápida) em switching central/local

- FlexConnect - Tradução de Endereço de Rede (NAT) e Tradução de Endereço de Porta (PAT) em WLAN comutada localmente

- FlexConnect - suporte a PPP e PPPoE

- FlexConnect - Suporte a WGB/Universal WGB no modo comutado localmente do FlexConnect

- FlexConnect - Suporte para 802.11u (HotSpot 2.0)

- FlexConnect - switching local e central com base em VLAN

- AP packet-dump

- Criação de perfil HTTP para modo local e flexível (criação de perfil RADIUS)

- Limite de taxa bidirecional por WLAN/Usuário (contrato de largura de banda)

- PMIPv6 (Proxy Mobile IPv6)

- CLI para habilitar/desabilitar IPv6 globalmente

- Capacidade de carregar a saída do comando show run-config em um servidor FTP pela CLI

- Pode usar a marca VLAN Ethernet no AP

- Perfis de RF padrão para alta densidade

- Grupo de AP pronto para uso

- Melhoria de multicast

- Controle de admissão de chamada (CAC - Call Admission Control) de voz 802.11n

- Chamadas de vídeo baseadas em CAC (Traffic Specification [TSPEC]) de vídeo 802.11n, Cius e chamadas facetime

- WIPS - SPT automático

- Novos recursos de 11u (hotspot)

- Suporte local/flexível/farejador/detector invasor/monitor para 1520 e 1550

- DHCP opt 82 - Pode especificar o nome e o SSID do AP

- Capacidade de especificar o nome e o SSID do AP em CallStationID RADIUS

- WLAN com 802.1X se a autenticação MAC com Wired Equivalent Privacy (WEP) estática falhar

- Os nomes de usuário são exibidos nos resumos do cliente

- Servidores RADIUS por WLAN de 3 a 6

- Interface de origem RADIUS por grupo AP

- Suporte à marcação de VLAN para pacotes CAPWAP

- Capacidade de habilitar/desabilitar webauth ou webauthadmin independentemente

7.2.110.0

- Suporte para AP 2600

- Consumerização de TI (provisionamento automático do ISE)

- Suporte a DHCP de sensor nativo em modo local e FlexConnect (criação de perfil do dispositivo)

- ISE NAC Device Profiler para WLC

- Autenticação da Web externa para FlexConnect de switching local

- 802.11r para AP no modo local (Fast Roaming)

- Suporte AP 1520/1550 para modo local e flexconnect

- Suporte para endereço multicast de tag

- Suporte para criação de perfil de cliente RADIUS

- Pode atualizar de um controlador de Criptografia de Carga Útil de Dados Licenciados (LDPE) para um não LDPE

7.2.103.0

- FIPS

- Suporte WLC 7500 para 3000 APs (2000 antes)

- Suporte do WLC 7500 para 30.000 clientes (20.000 antes)

- Suporte do WLC 7500 para 1.000 grupos FlexConnect (500 antes)

- Suporte do WLC 7500 para switch central de largura de banda de 1 Gb (250 Mb antes)

- Suporte WLC 7500 para 3000 OEAP (OEAP 600s)

- Suporte WiSM2 para 1.000 APs (500 antes)

- Suporte WiSM2 para clientes 15000 (7500 antes)

- Plano de dados WiSM2 de 20G (10G antes)

- CleanAir - Prevenção persistente de dispositivos

- CleanAir - Gerenciamento de recursos de rádio orientado a eventos (EDRRM)

- CleanAir - Limite/armadilha de interferência não classificada

- Aprimoramento de invasor

- Rogue - RSSI mínimo para detecção/classificação de rogue

- Rogue - Intervalo do relatório de detecção de rogue

- Rogue - Intervalo de Rogue Transiente

- Rogue - Lista de ignorar AP não autorizado

- Wi-Fi Direct e bloqueio ponto a ponto (P2P)

- TPCv2

- Perfis de RF

- Flexconnect - o Hybrid Remote Edge Access Point (H-REAP) é chamado de FlexConnect desta versão e assim por diante

- Flexconnect - Bloqueio P2P

- Flexconnect - Atualização eficiente de AP FlexConnect

- Flexconnect - ACLs FlexConnect

- Flexconnect - substituição de AAA para atribuir VLANs dinâmicas

- Flexconnect - Fast Roam para clientes de voz

- Suporte para SKC (cache de chave sticky)

- DHCP opta por 82 como American Standard Code for Information Interchange (ASCII) em vez de binário

- Suporte ao modo de switching central no WLC 7500

- Licença adicional sem reinicialização

- QoS de liga

- Confiar no DSCP entre o AP e o controlador

- TrustSec SXP para WLCs

- IPv6 - Bloqueio de anúncio de roteador (RA) do controlador e do AP

- Visibilidade de endereço IPv6 por cliente

- IPv6 - Proxy NDP (Neighbor Discovery Protocol) e limite de taxa de pacotes IPv6

- IPv6 - Encaminhamento de NS (Solicitação de Vizinho Multicast) de Endereço Desconhecido

- Cisco Compatible Extensions versão 6 (CCXv6)

- Infraestrutura de informações nacionais 2 (UNII-2) e UNII-2 não licenciadas estendidas para 1552 APs

- 802.11u (Hotspot 2.0)

- CAC baseado no sistema de telefonia principal (CAC baseado em KTS)

- Multicast StadiumVision

- Autenticação da Web local/suporte à autenticação da Web central (LWA/CWA)

- Protocolo de Status de Certificados Online (OCSP)

- WLAN de segurança aberta com passagem EAP

- Configuração do ClientLink somente através do CLI

- Suporte para APs por trás do NAT

- Conformidade RFC 2869

- Substituição de AAA de iWLAN - substituição de interface cliente/VLAN

- Mesh - VLAN nativa não enviada à porta Ethernet do Ponto de Acesso em Malha (MAP) quando o modo transparente de VLAN está habilitado

- Malha - Suporte de malha interna para AP 3600

- MSE - Dispositivo virtual

- MSE - Alta disponibilidade

- 600 OEAP - pode desativar o SSID local e as portas locais através do CLI

- 600 OEAP - pode configurar a potência, o canal e a largura do canal

- 600 OEAP - suporte a RLAN dupla

- Comando CLI para exibir o número de chamadas de voz na WLC (show cac voice stats [ 802.11a | 802.11b ] <nome-ap>)

- Capacidade de desativar o AP HA Fallback

- Capacidade de depurar vários endereços MAC

- Suporte para desvio de portal cativo

7.1.91.0

- Suporte para AP 3600

7.0.252.0

- Introdução de config ap lifetime-check {mic | ssc} enable

7.0.251.2

- Por causa do CSCur27551 , desabilitar SSLv3 por padrão

7.0.220.0

- Protocolo de Status de Certificados Online (OCSP)

- Introdução do show ap bundle

- Introdução de config network ap-discovery nat-ip-only

- Suporte de seleção de banda no AP 1040

- Os clientes que fazem varredura passiva podem ingressar em uma WLAN com o balanceamento de carga habilitado na primeira tentativa

7.0.116.0

- Suporte para WLC 7510

- Suporte para WLC 2504

- Suporte para WiSM 2

- Suporte para grupos de interface

- Seleção de VLAN por DHCP sujo

- Substituição de AAA da WLAN - substituição da interface do cliente

- Interface de substituição de servidor RADIUS

- Seleção de VLAN por mapas WLC externos (mapas externos)

- Seleção de VLAN e otimização multicast L2/L3

- DHCP opt 60 + nome do fornecedor

- DHCP opt 82 (AP_Eth_MAC)

- Criptografia de pacotes NDP (Neighbor Discovery Packet)

- O Cisco Discovery Protocol (CDP) no ar é desativado por padrão (sem malha)

- Líder de grupo estático de RF

- Suporte para 100 grupos H-REAP

- Cache de chave oportunista (OKC) para grupos H-REAP

- Autenticação local H-REAP

- Grupos H-REAP e servidor radius local

- Tolerância a falhas H-REAP

- Número limite de clientes por WLAN

- Nível de contenção automática invasor

- wIPS com ELM

- Suporte com ISE v1.0

- Políticas de senha (Product Security Baseline [PSB])

- Fazer roaming entre WLC para clientes IP estáticos (tunelamento IP estático)

- Failover rápido de AP

- WebProxy

- Falha de Web Auth no filtro MAC

- Aprovação regulamentar para o Chile e a Rússia

- Ferramentas de diagnóstico de voz

- Canais descartados 120, 124, 116 e 132

- Malha - seleção pai preferencial

- Malha - 2,4 GHz como backhaul de malha

- Mesh - Acesso universal ao cliente

- CDP no ar

- Suporte WGB não Cisco

- Suporte para autenticação NTP

- Capacidade de desabilitar arquivos de travamento antigos da WLC (clear crash-files...)

- Status do proxy DHCP adicionado à saída de show run-config

- Capacidade de criar mais de um SSID com as mesmas configurações de segurança e diferenciá-los com PSK

- Nome do AP incluído na saída do comando show client detail

- Suporte à espionagem de IGMP

- Suporte ao cliente U-APSD não compatível com WMM

7.0.98.218

- Flexibilidade para validação máxima de carimbo de data/hora do Cisco Centralized Key Management (CCKM)

- recurso de cliente VLAN WGB

7.0.98.0

- Suporte para AP 3502

- WGB com várias VLANs

- Suporte para 500 APs no 5508

- Suporte para junção de 500 AP/download de imagem simultaneamente

- Fluxo de vídeo/mídia

- CleanAir

- Protocolo de Iniciação - CAC (SIP CAC)

- Clientes passivos

- Spectrum Expert 4.0

- Capacidade de configurar limites superior e inferior de potência de transmissão para RRM

- Capacidade de limpar o aluguel de DHCP interno

- Capacidade de ativar/desativar o CDP por interface de rádio

6.0.202.0

- CLI para desabilitar Aggregated Mac Service Data Unit (A-MSDU) por prioridade

- Domínio regulatório -R adicionado

6.0.188.0

- Seleção de Faixa

- Balanceamento de carga

- Limite máximo/mínimo de TPC

- Pré-download da imagem do AP

- Adiamento de verificação fora do canal

- O AP dá preferência à WLC que tem sua mesma versão de código encontrada na mensagem de resposta de descoberta

- Temporizador configurável quando o AP tenta unir a WLC primária/secundária/terciária (tempo limite de junção primária)

6.0.182.0

- Suporte para WLC 5508

- Suporte para 1522, 1524, 1130 e 1240 no modo de malha

- Imune Automática

- Formação de feixe (também chamada de ClientLink)

- Arquivo de banner de login

- Arquivos de captura de pacote quando o plano de dados do controlador trava

- Algoritmo DCA reprojetado para evitar pinning e cascata

- Transmission Control Protocol - Ajuste de Tamanho Máximo de Segmento (TCP MSS)

- Rastreamento de Voz sobre IP (VoIP) (chamadas de voz SIP)

- Telnet desativado por padrão

- Adição de GUI - Limite de controle de energia Tx

- Adição de GUI - página Rádios (Sem fio > Ponto de acesso > Rádios)

- Adição de GUI - página de estatísticas de ingresso de AP

- Adição de GUI - DHCP opt82

- Adição de GUI - configuração Telnet-SSH

- Adição de GUI - configuração de LSC

- Suporte OEAP para APs 1130 e 1140

- Mesh - taxa de dados de bridge automática

- Malha - Pode desativar o sistema de detecção de intrusão (IDS) na malha externa

- WEP de 128 bits não mais disponível

- Antes de excluir um grupo de AP, todos os APs precisam ser movidos para um novo grupo

- Pode especificar um servidor DNS e um domínio AP em APs com endereço IP estático

- É necessário habilitar multicast para permitir o bridging IPv6

- Pode especificar um delimitador para o endereço MAC em auth/acct access-request

- Detecção de invasor por AP

- A configuração do Pico Cell não está mais disponível

- Endereços MAC em call-station-id e calling-station-id agora como minúsculas

- Suporte para 192 grupos de AP em 5500 WLC

- AP no modo farejador

- Sem suporte para pings fragmentados

- Canais de 40 MHz na banda de 2,4 GHz

- Os canais 120, 124 e 128 desabilitam os APs de domínio regulatório -E 1131, 1243 e 1252

- IPSec sem suporte

- Deslocamento de taxa

Recursos Suportados na Versão Anterior 6.0

- LAG

- Multicast - multicast

- QoS DSCP

- Controle de admissão de chamadas (CAC) e U-APSD

- Suporte para associação IOS WGB ao AP LWAPP

- Grupos de AP

- Bridging de Ethernet em malha

- ACLs de CPU

- Várias WLANs com o mesmo SSID

- Redirecionamento Condicional da Web com Autenticação 802.1x

- Capacidade de desativar servidores de contabilidade por WLAN

- DFS

- Roaming multicast L3

- EDCA para telefones de link espectral

- Suporte a etiquetas RFID

- Ativação/desativação de broadcast independente de multicast

- preenchimento ARP

- MFP

- Autenticação Local

- CAC baseado em carga

- Suporte LDAP

- BAndacelerado com suporte à solicitação

- Proxy DHCP

- Mobilidade - Externa/Âncora

- Mobilidade - tunelamento simétrico

- MFP do cliente

- Suporte TACACS+

- contadores de ACL

- Marcação de VLAN de Ethernet em malha

- Modo multicast de malha para clientes com bridge ethernet (entrada/saída)

- Suporte multicast em malha para L2/L3 em roaming

- Suporte de voz limitado em malha (interno)

- Detecção de furos de cobertura por WLAN

- CAPWAP

- Contexto ciente

- wIPS

- LSC

- Autorização AP