Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Convenções

Procedimento

Informações Relacionadas

Introdução

Este original demonstra o procedimento para copiar e carregar corretamente o microcódigo para o sistema (P2MP) point-to-multipoint. Faça uma anotação do local padrão para este microcódigo de modo que você possa o carregar corretamente se colocado em outra parte.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Redes Wireless

- Utilização da linha de comando

Assegure-se de que você privilegie o acesso EXEC (“permitido”) no roteador que você quer examinar.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- O uBR7223, uBR7246 e Produtos do uBR7246VXR

- Alguma versão do software de Cisco IOS® que apoia o Sem fio fixo P2MP

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma configuração cancelada (do padrão). Se sua rede está viva, certifique-se de que você compreende o impacto potencial do comando any.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Procedimento

Está aqui uma demonstração do procedimento para copiar e carregar o microcódigo. A fim executar este procedimento, você deve ter privilegiado (ou “permitido”) o acesso ao roteador.

HEADEND#show microcode

Microcode images for downloadable hardware

HW Type      Microcode image names

------------------------------------------

cwrhe  default    slot0:/rhe02-05

!--- Note the default location

cwrsu  default    flash:/rsu02-05

!--- Note the default location

HEADEND#dir slot0:

Directory of slot0:/

No files in directory

20578304 bytes total (20578304 bytes free)

HEADEND#copy tftp slot0:

Address or name of remote host [171.68.191.135]?

Source filename [rhe03-00.bin]?

Destination filename [rhe03-00.bin]? rhe03-00

Accessing tftp://171.68.191.135/rhe03-00.bin...

Loading rhe03-00.bin from 171.68.191.135 (via FastEthernet0/0): !!!

Expanding slot1:rhe03-00/fir.001 (766041

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/crx.001 (219045

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/ctx.001 (219052

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!CCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/txdsp.001 (318334

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/rxdsp.001 (167064

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/dsprx.000 (262240

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/pic-idu.000 (12868 bytes): !!!!

[OK - 1971200/3942400 bytes]

1971200 bytes copied in 2234.512 secs (882 bytes/sec)

HEADEND#sh slot0:

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown 61000000   20084    8      1 Feb 12 2001 17:03:09

rhe03-00

2   .. unknown 57C14CB9   DB160   16 766041 Feb 12 2001 17:03:09

rhe03-00/fir.001

3   .. unknown 74E959EE  110988   16 219045 Feb 12 2001 17:18:58

rhe03-00/crx.001

4   .. unknown D59E0290  1461B4   16 219052 Feb 12 2001 17:22:11

rhe03-00/ctx.001

5   .. unknown 705F8AF2  193DB4   18 318334 Feb 12 2001 17:26:42

rhe03-00/txdsp.001

6   .. unknown 5E530E71  1BCACC   18 167064 Feb 12 2001 17:32:39

rhe03-00/rxdsp.001

7   .. unknown A36CE2D4  1FCBAC   18 262240 Feb 12 2001 17:35:56

rhe03-00/dsprx.000

8   .. unknown E0C4F73B  1FFE70   20  12868 Feb 12 2001 17:40:07

rhe03-00/pic-idu.000

18612624 bytes available (1965680 bytes used)

HEADEND#dir slot0:

Directory of slot0:/

1  -rw-    1   Feb 12 2001 17:03:09  rhe03-00

2  -rw-      766041   Feb 12 2001 17:03:09  rhe03-00/fir.001

3  -rw-      219045   Feb 12 2001 17:18:58  rhe03-00/crx.001

4  -rw-      219052   Feb 12 2001 17:22:11  rhe03-00/ctx.001

5  -rw-      318334   Feb 12 2001 17:26:42  rhe03-00/txdsp.001

6  -rw-      167064   Feb 12 2001 17:32:39  rhe03-00/rxdsp.001

7  -rw-      262240   Feb 12 2001 17:35:56  rhe03-00/dsprx.000

8  -rw-       12868   Feb 12 2001 17:40:07  rhe03-00/pic-idu.000

20578304 bytes total (18612624 bytes free)

Informações Relacionadas

- Página de suporte dos produtos Wireless

- Página de suporte da tecnologia Wireless

- Suporte técnico & documentação - Cisco Systems