Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para conexões X.25 back-to-back. Você pode usá-lo para verificar se suas conexões e hardware estão funcionando corretamente.

Prerequisites

Requirements

Os leitores deste documento devem ter uma compreensão básica do seguinte:

- X.25

- TCP/IP

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo.

- Esta configuração é aplicável a todas as versões do software Cisco IOS®. Todos os roteadores (Cisco 2500 Router) neste documento usam o Cisco IOS Software Release 12.2(10b).

- O lado DCE da conexão X.25 está conectado a um cabo WAN DCE.

- O lado DTE da conexão X.25 está conectado a um cabo WAN DTE.

Para obter mais informações sobre cabos DCE e DTE da WAN, consulte Cabos seriais.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Configurar

Nesta seção, você recebe as informações para configurar o cenário descrito neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a instalação de rede mostrada no diagrama abaixo.

O encapsulamento serial padrão é o Cisco High-Level Data Link Control (HDLC). Você deve configurar explicitamente o método de encapsulamento X.25 usando o comando encapsulation x25. A opção dce especifica a operação como um dispositivo DCE X.25 lógico.

Em uma conexão serial back-to-back, o roteador com a extremidade DCE do cabo atua como DCE da camada física e fornece o sinal de clock para a linha. O comando clock rate no modo de configuração de interface permite que o roteador na extremidade DCE do cabo (Prasit, neste exemplo) forneça o sinal de clock para a linha.

Observação: qualquer um dos dois roteadores acima pode atuar como um dispositivo DCE X.25 lógico, independentemente da extremidade do cabo conectada ao roteador. Em outras palavras, o comando encapsulation x25 dce pode ser colocado em um dos dois roteadores acima.

Configurações

Este documento utiliza a configuração mostradas abaixo. Nessa configuração, o Prasit atua como camada física e X.25 DCE, e o Spicey é a camada física e o X.25 DTE.

- Prasit

- Spicey

Prasit

interface Serial0

ip address 5.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation x25 dce

!--- Specifies a serial interface's !--- operation as an X.25 DCE device.

x25 address 7890

!--- Sets the X.121 address.

x25 map ip 5.0.2.2 1234

!--- Sets up the LAN protocols-to-remote !--- host mapping.

clockrate 64000

!--- Specifies a serial interface's operation !--- as a physical layer DCE device.

no cdp enable

Spicey

interface Serial1

ip address 5.0.2.2 255.255.255.0

encapsulation x25

!--- Specifies a serial interface's operation !--- as an X.25 device. Default X.25 !--- encapsulation mode is "dte".

x25 address 1234

x25 map ip 5.0.2.1 7890

no cdp enable

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show controllers serial — Exibe informações sobre o hardware da interface e o cabo conectado. Consulte a Referência de Comandos para obter mais detalhes.

- ping—Verifica a acessibilidade do host e a conectividade da rede. Consulte a Referência de Comandos para obter mais detalhes.

- show x25 vc — Exibe informações sobre X.25 SVCs e PVCs. Consulte a Referência de Comandos para obter mais detalhes.

- show interfaces serial —Exibe informações sobre as características da interface, como encapsulamento, largura de banda e outros detalhes. Consulte a Referência de Comandos para obter mais detalhes.

A saída mostrada abaixo é um resultado da inserção desses comandos nos dispositivos nesta configuração de exemplo.

Use o comando show controllers para verificar se Prasit é a camada física DCE e Spicey é o DTE da camada física. Esse comando fornece informações sobre se a camada física está funcionando ou não e que tipo de cabo está conectado.

prasit# show controllers serial 0

HD unit 0, idb = 0x1D3A2C, driver structure at 0x1DAFE8

buffer size 1524 HD unit 0, V.35 DCE cable, clockrate 64000

!---Output suppressed.

spicey# show controllers serial 1

HD unit 1, idb = 0x153E94, driver structure at 0x15A1F8

buffer size 1524 HD unit 1, V.35 DTE cable

!---Output suppressed.

Para verificar a configuração back-to-back do X.25, use as seguintes etapas.

1. Faça ping do DCE X.25 (neste exemplo, Prasit) para o DTE X.25 (Spicey).

Nesse caso, SVC1 é usado, o mais baixo configurado por padrão.

prasit# ping 5.0.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/38/48 ms

prasit# show x25 vc

SVC 1,  State: D1,  Interface: Serial0

Started 00:00:07, last input 00:00:07, output 00:00:07

Connects 1234 <-> ip 5.0.2.2

Call PID cisco, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 4  Remote PR: 5  RCNT: 1  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

prasit# show interfaces serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation X25, loopback not set

X.25 DCE, address 7890, state R1, modulo 8, timer 0

Defaults: idle VC timeout 0

cisco encapsulation

input/output window sizes 2/2, packet sizes 128/128

Timers: T10 60, T11 180, T12 60, T13 60

Channels: Incoming-only none, Two-way 1-1024, Outgoing-only none

RESTARTs 1/0 CALLs 2+0/0+0/0+0 DIAGs 0/0

LAPB DCE, state CONNECT, modulo 8, k 7, N1 12056, N2 20

T1 3000, T2 0, interface outage (partial T3) 0, T4 0

VS 5, VR 5, tx NR 5, Remote VR 5, Retransmissions 0

Queues: U/S frames 0, I frames 0, unack. 0, reTx 0

IFRAMEs 29/29 RNRs 0/0 REJs 0/0 SABM/Es 0/1 FRMRs 0/0 DISCs 0/0

Last input 00:00:13, output 00:00:13, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:22:38

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

33 packets input, 2679 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

42 packets output, 2693 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

prasit#

2. Em seguida, faça ping do DTE X.25 (Spicey) para o DCE X.25 (Prasit).

spicey# ping 5.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/36 ms

spicey#

spicey# show x25 vc

SVC 1,  State: D1,  Interface: Serial1

Started 00:01:03, last input 00:01:03, output 00:01:03

Connects 7890 <-> ip 5.0.2.1

Call PID ietf, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 5  Remote PR: 4  RCNT: 0  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

spicey# show interfaces serial 1

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation X25, loopback not set

X.25 DTE, address 1234, state R1, modulo 8, timer 0

Defaults: idle VC timeout 0

cisco encapsulation

input/output window sizes 2/2, packet sizes 128/128

Timers: T20 180, T21 200, T22 180, T23 180

Channels: Incoming-only none, Two-way 1-1024, Outgoing-only none

RESTARTs 1/1 CALLs 0+0/2+0/0+0 DIAGs 0/0

LAPB DTE, state CONNECT, modulo 8, k 7, N1 12056, N2 20

T1 3000, T2 0, interface outage (partial T3) 0, T4 0

VS 5, VR 5, tx NR 5, Remote VR 5, Retransmissions 0

Queues: U/S frames 0, I frames 0, unack. 0, reTx 0

IFRAMEs 29/29 RNRs 0/0 REJs 0/0 SABM/Es 1/0 FRMRs 0/0 DISCs 0/0

Last input 00:01:10, output 00:01:10, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:23:59

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

42 packets input, 2693 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

32 packets output, 2657 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

2 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

3. Use o seguinte comando para limpar a conexão X.25 em Serial1 de Spicey:

spicey# clear x25 serial 1

Force Restart [confirm]

4. Depois de limpar a conexão X.25, tente fazer ping do DTE (neste exemplo, Spicey) para o DCE (Prasit).

Nesse caso, o SVC1024 é usado (o mais alto configurado).

spicey# ping 5.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/36/44 ms

spicey# show x25 vc

SVC 1024,  State: D1,  Interface: Serial1

Started 00:00:04, last input 00:00:04, output 00:00:04

Connects 7890 <-> ip 5.0.2.1

Call PID cisco, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 4  Remote PR: 5  RCNT: 1  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

5. Use os mesmos comandos novamente no Prasit.

prasit# ping 5.0.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/34/36 ms

prasit# show x25 vc

SVC 1024,  State: D1,  Interface: Serial0

Started 00:01:34, last input 00:01:34, output 00:01:34

Connects 1234 <-> ip 5.0.2.2

Call PID ietf, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 5  Remote PR: 4  RCNT: 0  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Fundo X.25

- Configurando X.25 e LAPB

- Página de suporte à tecnologia X.25

- Suporte Técnico - Cisco Systems