Contents

Introduction

Visão geral do recurso de detecção de cabo

Funcionalidade do recurso de detecção de cabo

Versões do IOS anteriores à versão 15.2(4)M

IOS versões 15.2(4)M e posteriores

IOS versão 15.3(3)M1

Introduction

Este documento descreve como usar o recurso de detecção de cabo para verificar a presença de cabos físicos conectados à porta FXO (Foreign Exchange Office) ou FXS (Foreign Exchange Station) do Cisco TDM.

Visão geral do recurso de detecção de cabo

O recurso de detecção de cabos foi introduzido no Cisco IOS® Versão 15.1(1)T. Esse recurso é usado para verificar a presença de um cabo físico conectado a uma porta FXO ou FXS. Esse recurso funciona de duas maneiras diferentes, com base na versão do IOS usada.

As próximas seções descrevem a forma como esse recurso funciona e os vários comandos e saídas dos quais você deve estar atento.

Funcionalidade do recurso de detecção de cabo

Esta seção descreve como implementar e usar o recurso de detecção de cabos.

Versões do IOS anteriores à versão 15.2(4)M

O recurso de detecção de cabo o notifica através do uso de mensagens syslog e/ou de uma alteração no status operacional de uma porta, que pode ser observada na saída do comando show voice port summary.

Esta tabela lista os tipos de notificação para diferentes tipos de portas:

PORTA

MENSAGEM DE SYSLOG

SHOW VOICE PORT SUMMARY

FXO-LS

SIM

SIM

FXO-GS

SIM

NO

FXS-LS

SIM

NO

FXS-GS

SIM

NO

Para ativar o recurso de detecção de cabo para uma porta FXO ou FXS, configure o comando cable-detect para a seção voice-port:

voice-port 0/1/1cable-detect

O recurso de detecção de cabo funciona automaticamente através de um mecanismo de pesquisa que é executado a cada 15 segundos. Uma mensagem de syslog é gerada e ocorre uma alteração na saída do comando show voice port summary quando há uma remoção de cabo ou conexão com a porta.

Sem o recurso de detecção de cabo configurado, essa saída do comando show voice port summary é observada (desde que a porta de voz esteja administrativamente ativa):

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER STATUS   STATUS    EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ========

0/0/0   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/1   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/2   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/3   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/1/0   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/1   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/2   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/3   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

Quando o recurso de detecção de cabo é configurado, a saída parece ser a mesma quando o cabo é conectado a uma porta:

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ======

0/0/0    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/1    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/2    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/3    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/1/0    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/1    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/2    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/3    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

Quando o recurso de detecção de cabo é configurado e um cabo é removido de uma porta, as alterações são exibidas. Por exemplo, se um cabo for removido da Porta 0/1/1, uma mensagem de syslog como esta será gerada:

*Oct 28 07:23:15.879: %LINK-3-UPDOWN: Interface Foreign Exchange Office 0/1/1,

changed state to operational status down due to cable removal

Além disso, essas alterações na saída do comando show voice port summary são observadas:

show voice port summary

IN       OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS    EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ========

0/0/0   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/1   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/2   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/3   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/1/0   --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook     y

0/1/1   --    fxo-ls    up   down   idle   off-hook    y

0/1/2   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook     y

0/1/3   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook     y

Note: O status operacional (OPER) muda para baixo, e o status de saída (STATUS DE SAÍDA) muda para fora do gancho.

Quando um cabo é reconectado à porta de onde foi removido, são observadas alterações.

Esta é a mensagem de syslog gerada:

*Oct 28 07:24:15.856: %LINK-3-UPDOWN: Interface Foreign Exchange Office 0/1/1,

changed state to operational status up due to cable reconnection

A saída do comando show voice port summary reverte para a saída originalmente observada:

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ======

0/0/0    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/1    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/2    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/3    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/1/0    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/1    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/2    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/3    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

IOS versões 15.2(4)M e posteriores

A funcionalidade do recurso de detecção de cabos é modificada nas versões 15.2(4)M e posteriores do Cisco IOS.

Com essas modificações, somente as mensagens de syslog são exibidas como notificação para alterações no status de detecção de cabos. Não há alterações refletidas na saída do comando show voice port summary. Além disso, ao contrário das versões anteriores, as mensagens de syslog não aparecem automaticamente quando o recurso de detecção de cabo é configurado para o segmento de porta de voz.

Para automatizar esse processo, você deve incluir o comando cable-detect-poll-timer para o segmento voice service pots:

voice service pots

cable-detect-poll-timer

Esse comando permite que o recurso de detecção de cabo faça uma pesquisa automática da porta de vez em quando, conforme definido, e gere uma mensagem de syslog se uma alteração for detectada na pesquisa anterior.

Caution: A Cisco recomenda que as pesquisas de detecção de cabos sejam usadas ao mínimo, já que a interrupção de chamada pode ocorrer quando uma porta é interrogada.

Esta mensagem de syslog é observada agora quando um cabo é removido:

*Oct 31 09:20:19.091: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Station 0/1/1: cable removed

Essa mensagem de syslog é observada agora quando um cabo é substituído:

*Oct 31 02:00:32.399: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Office 0/2/1: cable reconnected

Se o temporizador de poll de detecção de cabo não estiver configurado, a poll de detecção de cabo não ocorrerá automaticamente. Quando quiser verificar o status dessas portas em relação à detecção de cabos, insira o comando show voice cable all. Esse comando é usado para apresentar o status atual de detecção de cabo das portas para as quais o recurso de detecção de cabo está configurado e as mensagens de syslog correspondentes são geradas se houver uma alteração no status dessas portas.

Este trecho fornece um exemplo da saída do comando show voice cable-status all:

Caution: Esse comando pode demorar mais tempo para ser executado e pode causar interrupção de chamada.

#show voice cable-status all

PORT         cable-status

========== ================

0/1/0        cable-detect not configured

0/1/1        cable-detect not configured

0/2/0        cable-detect not configured

0/2/1        not connected

*Oct 31 01:57:56.259: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Office 0/2/1: cable removed

Para verificar os dados da pesquisa anterior para essas portas, insira o comando show voice cable-status summary:

#show voice cable-status summary

PORT         cable-status

========== ================

0/0/0        cable-detect not configured

0/0/1        cable-detect not configured

0/0/2        cable-detect not configured

0/0/3        cable-detect not configured

0/1/0        cable-detect not configured

0/1/1        cable-detect not configured

0/1/2        cable-detect not configured

0/1/3        cable-detect not configured

IOS versão 15.3(3)M1

Com o Cisco IOS versão 15.3(3)M1, disponível exclusivamente para o Cisco G2 Series Integrated Services Router (ISR), uma extensão do comando cable detect, cable-detect busyout-state, está incluída. Esse comando ajuda a refletir alterações no estado de detecção de cabo de porta de voz na saída do comando show voice port summary.

Esse comando pode ser adicionado para o segmento de porta de voz:

voice-port 0/1/1

cable-detect busyout-state

Essa configuração também afeta a saída do comando show voice port summary:

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ===

0/2/0   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

0/2/1   --   fxo-ls    up    down  idle   off-hook  y

0/2/2   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

0/2/3   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

Note: Essa saída é observada depois que o estado de busyout de detecção de cabo é configurado e o cabo não está conectado à porta 0/2/1.