Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações sobre como solucionar problemas do alarme T1 azul e amarelo.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Para obter mais informações sobre o gráfico Indicação de Alarme Remoto de Recepção (Amarelo), clique nestes links que correspondem às caixas de comando no gráfico:

- A caixa Insira o conector de loopback nos links da porta para o teste de loopback de plugue difícil.

- A caixa Verifique os links de cabeamento para a solução de problemas de alarme T1.

- A caixa Power ciclo e o roteador vincula à Troubleshooting de Alarme T1.

- A caixa Connect the T1 line to a different port links to T1 Alarm Troubleshooting (Conectar a linha T1 a um link de porta diferente para a identificação e solução de problemas de alarme T1).

- A caixa Execute um teste de plugue de loopback de hardware para o teste de loopback de plugue difícil.

- A caixa Eventos de Erro é vinculada ao Fluxograma de Troubleshooting de Evento de Erro T1.

Para obter mais informações sobre o gráfico Sinal de indicação de alarme de transmissão (Azul), clique nestes links que correspondem às caixas de comando no gráfico:

- A caixa Configure terminal controller t1 x framing {SF/ESF} vincula à Troubleshooting de Alarme T1.

- A caixa Connect the T1 to a different port links to T1 Alarm Troubleshooting (Conectar o T1 a uma porta diferente).

- A caixa Execute um teste de plugue de loopback de hardware nos links da porta original para o teste de loopback de plugue rígido.

- A caixa Eventos de Erro é vinculada ao Fluxograma de Troubleshooting de Evento de Erro T1.

Informações Relacionadas

- Troubleshooting do T1 Alarm

- Teste forçado de circuito fechado de plugue

- Fluxograma de solução de problemas do evento de erro T1