Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Fluxograma

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento mostra o fluxograma de troubleshooting de E1 PRI.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Fluxograma

Para exibir mais informações, clique nas caixas de comando. Clique nas informações em vermelho para passar ao próximo fluxograma.

Informações Relacionadas

- Troubleshooting de E1

- Troubleshooting de T1 Layer 1

- Troubleshooting de E1 Alarm

- Troubleshooting de Evento de Erro E1

- Testes Forçados de Loopback de Plugue para Linhas E1

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems