Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Fluxograma de Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece um fluxograma de troubleshooting para o teste de Loopback de Plugue Forçado para linhas E1. Para ver mais informações sobre os comandos abaixo, consulte Testes Forçados de Loopback de Plugue para Linhas E1.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Fluxograma de Troubleshooting

Informações Relacionadas

- Troubleshooting de E1

- Troubleshooting de T1 Layer 1

- Troubleshooting de E1 Alarm

- Troubleshooting de Evento de Erro E1

- Troubleshooting PRI E1

- Páginas de suporte de tecnologia de acesso

- Suporte Técnico - Cisco Systems