Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações sobre como resolver problemas do evento de erro E1.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Para obter mais informações sobre o gráfico Eventos de Erro, clique nestes links que correspondem às caixas de comando no gráfico:

- A caixa Configure terminal controller e1x clock source line primary está vinculada à seção Aumento do Contador em Segundos de Troubleshooting de Eventos de Erro E1.

- A caixa Use the show controller e1x command está vinculada à seção Introdução de Troubleshooting de Eventos de Erro E1.

- A caixa Configure terminal controller e1x framing cr4 / no-crc4 está vinculada à seção Aumento de Perda de Segundos de Enquadramento de Troubleshooting de Eventos de Erro E1.

- A caixa Configure terminal controller e1x framing cr4 / no-crc4 está vinculada à seção Aumento de Violações ao Código de Linha de Troubleshooting de Eventos de Erro E1.

- A caixa Configure terminal controller isdn switch-type primary-net5 está vinculada à seção Verificação da Configuração de isdn switch-type e pri-group timeslots de Troubleshooting de Eventos de Erro E1.

- A caixa Check the d channel using the show interface ser x:15 command está vinculada à seção Verificação do Canal de Sinalização de Troubleshooting de Eventos de Erro E1.

- A caixa Configure terminal interface serial x:15 no shutdown está vinculada à seção Verificação do Canal de Sinalização de Troubleshooting de Eventos de Erro E1.

- A caixa Configure terminal interface serial x:15 encapsulation ppp está vinculada à seção Verificação do Canal de Sinalização de Troubleshooting de Eventos de Erro E1.

- A caixa Configure terminal interface serial x:15 no loopback está vinculada à seção Verificação do Canal de Sinalização de Troubleshooting de Eventos de Erro E1.

Informações Relacionadas

- Troubleshooting de E1

- Troubleshooting de T1 Layer 1

- Troubleshooting de E1 Alarm

- Troubleshooting PRI E1

- Testes Forçados de Loopback de Plugue para Linhas E1

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems