Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para a criação de conjuntos de multienlace entre roteadores. Para que haja vários multilinks entre dois roteadores, você precisa configurar nomes de usuário autenticados diferentes para cada grupo.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco IOS® Software Release 12.0.(7)T.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Informações de Apoio

O exemplo de configuração que criamos aqui tem esses recursos:

- Ele usa uma interface multilink com uma interface do membro físico subjacente.

- Também usa uma interface BRI como backup para a interface multilink. Essa interface BRI tem capacidade multilink e todas as outras características da principal interface multilink.

- Ao comutarmos da interface de backup para a interface principal, usamos dois grupos multilink independentes entre si. Um desses grupos deriva da interface multilink; o outro, da interface BRI. Por padrão, o grupo multilink foi identificado pelo nome de usuário autenticado. Entretanto, isso gera problemas durante a comutação da interface de backup (BRI) para a interface principal (multilink). O exemplo de configuração a seguir mostra como solucionar esse problema.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Roteador 3

- Roteador 2

Roteador 3

Router3#show running-config

!

version 12.0

!

hostname Router3

!

!

username MultilinkRouter2 password 0 cisco

username Router2BRI password 0 cisco

!--- The username must match the one in the ppp chap hostname command on the remote router

!

!

isdn switch-type basic-net3

!

multilink bundle-name authenticated

!--- to differentiate bundles based on authenticated usernames

!

interface Multilink1

ip address 192.168.19.6 255.255.255.0

no cdp enable

ppp authentication chap

ppp chap hostname MultilinkRouter3

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 121A0C041104

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer rotary-group 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer1

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer idle-timeout 30

dialer map ip 10.0.0.0 name Router2 broadcast 6084

dialer map ip 192.168.20.2 name Router2 broadcast 6084

dialer load-threshold 1 either

dialer watch-group 1

dialer-group 1

ppp authentication chap

ppp chap hostname Router3BRI

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 094F471A1A0A

ppp multilink

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

network 192.168.19.0

network 192.168.20.0

no auto-summary

eigrp log-neighbor-changes

!

ip classless

no ip http server

!

access-list 150 deny eigrp any any

access-list 150 deny udp any any

access-list 150 permit ip any any

dialer watch-list 1 ip 10.0.0.0 255.0.0.0

dialer-list 1 protocol ip list 150

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Roteador 2

Router2#show running-config

!

version 12.0

!

hostname Router2

!

!

username MultilinkRouter3 password 0 cisco

username Router3BRI password 0 cisco

!--- The username must match the one in the ppp chap hostname command on the remote router

!

isdn switch-type basic-net3

!

multilink bundle-name authenticated

!

interface Multilink1

ip address 192.168.19.5 255.255.255.0

no cdp enable

ppp authentication chap

ppp chap hostname MultilinkRouter2

ppp chap password 7 104D000A0618

!--- alternate CHAP hostname

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

clockrate 2000000

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer1

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer remote-name Router3

dialer pool 1

dialer string 6082

dialer-group 1

ppp authentication chap

ppp chap hostname Router2BRI

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 00071A150754

ppp multilink

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

network 192.168.19.0

network 192.168.20.0

no auto-summary

eigrp log-neighbor-changes

!

access-list 150 deny eigrp any any

access-list 150 deny udp any any

access-list 150 permit ip any any

dialer-list 1 protocol ip list 150

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show ppp multilink — testa se sua rede está operando corretamente.

A saída mostrada abaixo é o resultado da entrada desse comando nos dispositivos mostrados no diagrama de rede acima.

Router3#show ppp multilink

Multilink1, bundle name is MultilinkRouter2

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x0/0x0 rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 1 active, 0 inactive (max not set, min not set)

Serial1

Virtual-Access1, bundle name is Router2BRI

Dialer interface is Dialer1

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x18/0x3F rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 2 (max not set, min not set)

BRI0:1

BRI0:2

Router2#show ppp multilink

Multilink1, bundle name is MultilinkRouter3

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x0/0x0 rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 1 active, 0 inactive (max not set, min not set)

Serial1

Virtual-Access1, bundle name is Router3BRI

Dialer interface is Dialer1

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x18/0x3F rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 2 (max not set, min not set)

BRI0:1

BRI0:2

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Critérios para a nomeação de conjuntos de PPP multilink

- Mais Dicas Técnicas sobre PPP

- Mais Dicas Técnicas sobre Discagem de Acesso

- Suporte Técnico - Cisco Systems