Contents

Introduction

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve uma nova CLI, que rastreia a presença de uma sessão PPP (Point-to-Point Protocol) sobre uma interface de discador.

Problema

A interface do discador é amplamente usada no mundo da Linha de Assinante Digital (DSL - Digital Subscriber Line), em diferentes tipos de implantações, como o Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE - Point-to-Point Protocol over Asynchronous Transfer Mode) e assim por diante. A interface do discador sempre fica ativa, independentemente da sessão PPP sobre ela estar ativa ou inativa. Um problema conhecido com esse comportamento é que ele pode causar um buraco negro no roteamento nos casos em que você tem várias conexões de saída, a menos que você use alguns recursos adicionais, como o rastreamento do Internet Protocol Service Level Agreement (IP SLA) para verificar a acessibilidade na interface do discador.

Solução

Um novo dialer down-with-vInterface CLI foi introduzido em versões recentes do IOS e desativa a interface do discador quando a sessão PPP é desativada.

Um trecho de configuração de um roteador DSL:

interface Dialer1

ip address negotiated

encapsulation ppp

dialer pool 1

ppp chap hostname cisco@cisco.com

ppp chap password 0 cisco

A interface do discador está no estado ativado, mesmo que a sessão PPPoE esteja desativada.

Router#show pppoe session

1 client session

Uniq ID  PPPoE  RemMAC          Port                    VT  VA         State

SID  LocMAC                                      VA-st      Type

N/A     58  00c1.64d5.41d1  Gi0/1                   Di1 N/A        PADISNT

0006.f657.67b1

Router#show interface dialer1

Dialer1 is up, line protocol is up (spoofing)

Hardware is Unknown

Internet address will be negotiated using IPCP

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit/sec, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, LCP Closed, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:49:48

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes

538 packets output, 7524 bytes

CLIENT(config-if)

Você pode adicionar a nova CLI na configuração da interface do Discador, conforme mostrado:

Router(config)#int dialer1

Router(config-if)# dialer down-with-vInterface

Depois que a CLI do discador down-with-vInterface é inserida, a interface do discador é movida para o estado down, pois a sessão PPP está no estado down, como mostrado no exemplo:

Router#show interface dialer1

Dialer1 is down, line protocol is down (spoofing)

Hardware is Unknown

Internet address will be negotiated using IPCP

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit/sec, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, LCP Closed, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:50:36

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes

538 packets output, 7524 bytes

Isso ajuda a evitar a necessidade de configuração adicional, como SLA IP, rastreamento e assim por diante, para que o failover de roteamento funcione ao usar interfaces de discador.

Informações Relacionadas

- Guia de configuração do PPPoE