Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para conexões back-to-back do High-Level Data Link Control (HDLC). Você pode usá-lo para verificar se suas conexões e hardware estão funcionando corretamente.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo.

- Todas as versões do software Cisco IOS®

- Cabo DCE de WAN

- Cabo WAN DTE

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a instalação de rede mostrada no diagrama abaixo.

O encapsulamento serial padrão nos Cisco routers é o Cisco HDLC; portanto, ele não precisa ser explicitamente configurado no roteador. Como resultado, o tipo de encapsulamento não é exibido na configuração.

Com uma conexão serial back-to-back, o roteador conectado à extremidade DCE do cabo fornece o sinal de relógio do enlace serial. O comando clockrate no modo de configuração da interface habilita o roteador na extremidade DCE do cabo (Prasit, neste exemplo) para fornecer o sinal de relógio para o enlace serial. Emita o comando show controllers para determinar qual extremidade do cabo está conectada à interface serial.

Nesta configuração, a extremidade DCE do cabo é conectada ao Prasit (o comando clockrate é emitido) e a extremidade DTE é conectada ao Spicey.

Configurações

Este documento utiliza as configurações mostradas abaixo.

Prasit

interface Serial0

ip address 5.0.2.1 255.255.255.0

clockrate 64000

no cdp enable

Spicey

interface Serial1

ip address 5.0.2.2 255.255.255.0

no cdp enable

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

Determinados comandos show são suportados pela Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) , que permite que você veja uma análise da saída do comando show.

- show controllers

- ping

- show interfaces

A saída mostrada abaixo resulta quando estes comandos são emitidos em dispositivos utilizados nesta configuração de exemplo.

O comando show controllers mostra que a camada física está trabalhando e que tipo de cabo está conectado. Na saída abaixo, Prasit está conectado na extremidade DCE e Spicey na extremidade DTE.

prasit#

show controllers serial 0

HD unit 1, idb = 0xF22E4, driver structure at 0xF7778

buffer size 1524 HD unit 0 1, V.35 DCE cable, clockrate 64000

!--- Output suppressed.

spicey#

show controllers serial 1

HD unit 1, idb = 0x24824C, driver structure at 0x24F828

buffer size 1524 HD unit 1, V.35 DTE cable

!--- Output suppressed.

Prasit

Na Prasit, emita os seguintes comandos:

prasit#ping 5.0.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.2, timeout is 2 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms

prasit#show interfaces serial 0

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:01, output 00:00:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

205 packets input, 4920 bytes, 0 no buffer

Received 33 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

590 packets output, 4570 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 87 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

116 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

prasit#

Spicey

No Spicey, emita os seguintes comandos:

spicey#ping 5.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms

spicey#show interfaces serial 1

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

591 packets input, 4592 bytes, 0 no buffer

Received 43 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

210 packets output, 5030 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 61 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

180 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up spicey#

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico para T1/E1 e T3/E3

- Suporte técnico - Telefones IP

- Suporte Técnico - Cisco Systems